目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

程式

相關資訊

簡介

本文說明如何從命令列以調試模式啟動Windows主服務。此資訊有助於排除與啟動主服務相關的問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Tidal Scheduler 5.3.1或更高版本

- Tidal Scheduler Master

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需檔案慣例的相關資訊，請參閱思科技術提示慣例。

程式

完成以下步驟，以在控制檯調試模式下運行Windows主服務：

1. 以管理員身份遠端連線並登入Cisco Tidal Master Scheduler伺服器。

2. 按一下「Start > Run」以開啟命令提示符。

3. 鍵入cmd，然後按Enter。

4. 鍵入cd \Program Files\TIDAL\Scheduler\master以導航到主排程程式的位置。

注意：預設情況下，主計畫程式的路徑為C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master。如果沒有安裝到預設路徑，請更改cd命令中的路徑。

5. 鍵入samaster.exe -debug。

此命令在調試模式下啟動主服務程式。運行命令後，資訊會在命令提示符視窗中滾動。如果主服務未啟動且您未收到要排除故障的主日誌，此資訊非常有用。

此圖提供在偵錯模式下啟動的主服務的範例。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems