目錄

簡介

背景資訊

替換活動節點

更換備用節點

在內部伺服器中形成HA的步驟

1.在活動節點上

2.在備用節點上

3.在活動節點上

其他資訊

簡介

本文說明如何在高可用性(HA)環境中替換本地智慧軟體管理器(SSM)的主用或備用節點。

背景資訊

在部署內部伺服器時，它們作為獨立節點部署。沒有作為輔助部署實施的任何概念。這是因為開發內部應用程式的方式。有多個容器整合到單個實體中，並作為終端使用者應用程式託管。

因此，最佳實踐是：

節點

IP

引用值

A

x.x.x.a

10.106.43.11

B

x.x.x.b

10.106.43.13

虛擬IP(VIP)

x.x.x.c

10.106.43.17

假設HA已整合且已到位。節點「A - x.x.x.a」是活動節點，節點「B - x.x.x.b」處於備用模式，Virtual IP(VIP)將為「x.x.x.c」。

最初，完整時的實際HA狀態是正常的，如下圖所示。

替換活動節點

讓我們假設您想要替換您的活動節點，作為使用者。

在此場景中，備用節點將接管活動節點位置，而網路將保持通過VIP的功能。

使用者可以使用以下步驟替換活動節點：

1. 從當前活動節點（即備用節點）獲取有效備份。

2. 通過本地控制檯從該節點運行ha_teardown命令。

3. 部署新的內部伺服器並確保版本匹配。

4. 稍後在此新構建的節點上還原收集的備份。

5. 然後從頭開始HA。

更換備用節點

讓我們假設您想要替換您的備用節點，作為使用者。

在此場景中，您的活動節點將保持原樣，並且網路將保持在VIP上運行。

使用者可以使用以下步驟替換備用節點：

1. 通過本地控制檯在活動節點中運行ha_teardown命令。

2. 部署新的內部伺服器並確保版本匹配。

3. 然後從頭開始HA。

在內部伺服器中形成HA的步驟

從頭開始形成HA的逐步程式：

1.在活動節點上

1. 內部控制檯。

2. ha_generatekeys <HA群集密碼>。

2.在備用節點上

1. ha_provision_standby。

2. 輸入活動節點的IP地址：<x.x.x.a>。

3. 輸入活動節點的專用IP地址：<保留預設值>。

4. 輸入備用節點的IP地址：<x.x.x.b>。

5. 輸入備用節點的專用IP地址：<保留預設值>。

6. 輸入HA群集密碼：<ha_generate>中使用的HA群集密碼。

3.在活動節點上

1. ha_deploy。

2. 輸入活動節點的IP地址：<x.x.x.a>。

3. 輸入活動節點的專用IP地址：<保留預設值>。

4. 輸入備用節點的IP地址：<x.x.x.b>。

5. 輸入備用節點的專用IP地址：<保留預設值>。

6. 輸入虛擬IP地址：<x.x.x.c>。

7. 輸入HA群集密碼：<ha_generate>中使用的HA群集密碼。

其他資訊

- SSM On-Prem中沒有回切/故障切換概念，因為不存在主模式或輔助設計模式。

- 僅當節點處於活動狀態時，使用者才能運行ha_teardown命令。如果它是備用節點，則系統將拋出「Run the command on the active node first」橫幅。

- 您可以始終參考安裝指南中的「在VM上手動安裝」主題，瞭解逐步部署過程。

- 這是SSM On-prem 8-202201版安裝指南的連結。

- 有關「SSM On-prem 8. x HA群集」的更多詳細資訊，請參閱本文章。

如果您對此使用情形仍有任何進一步的查詢，歡迎隨時提交服務請求(SR)以獲得完全幫助。