目錄

解決方案

簡介

本文檔介紹運行以下任何指令碼活動所需的許可權。

- 執行Windows命令

- 執行Windows指令碼

- 執行Windows PowerShell指令碼

必要條件

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco Process Orchestrator 3.5.1 + Patch 6或更高版本。

問題

在Cisco Process Orchestrator伺服器電腦上本地運行任何指令碼活動（如上所述）都會導致訪問被拒絕錯誤。

指令碼活動還可能導致錯誤表明「未能執行指令碼：指定的登入會話不存在。它可能已經終止了。」

解決方案

確保用於運行指令碼的Windows使用者帳戶具有適當的許可權。  他們應是以下任何本地使用者組的成員。

- 備份操作員

- 超級使用者

- 管理員

之後，在Local Security Policy -> Local Policies -> Security Options下檢查。確保禁用以下策略：網路訪問：不允許儲存用於網路身份驗證的密碼和憑據。