目錄

簡介

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹在安裝新的許可證檔案後，當Prime Infrastructure伺服器更改為Operations Center模式時，從操作中心模式恢復的過程。

問題

1.由於管理裝置或新部署的許可證數量不足，必須在Prime基礎設施伺服器中購買並安裝新的許可證。但是，一旦安裝了新的許可證，系統就會從Cisco Prime Infrastructure變更為Operations Center，以前的Prime Infrastructure資料將不再可見。

以下是安裝許可證前登入頁面的樣子：

這是它的樣子：

解決方案

運營中心用於管理Prime基礎設施的多個例項。有關詳細資訊，請參閱https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-6/user/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_6_0_UserGuide_chapter_010101.html

集群功能將Prime基礎設施許可證轉變為Operations Center許可證。此選項可以從許可證檔案分離，而不會影響許可證的其餘功能。

修改許可證檔案的步驟：

1.請獲取已存在的許可證檔案的副本。

2.編輯許可證檔案並搜尋功能群集。

3.刪除與此功能關聯的完整段落，該段落將以引號(")結尾。

4. 儲存許可證檔案。

5. 安裝許可證檔案。

示例許可證檔案：

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE CLUSTER cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> xxxxxxxxxxx </LicFileID><LicLineID>3</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx "

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

修改後的許可證檔案應如下所示：

INCREMENT PI-AS cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID=TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID> XXXXXXXXXXXXXXXXX </LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \

<PAK>xxxxxxxxxxx</PAK>" SIGN="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

INCREMENT PI-LF cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>4</COUNT> \

HOSTID= TEST PL:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXXXXXXXXXXXX</LicFileID><LicLineID>2</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx"

FEATURE PI-BASE cisco 3.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=<COUNT>1</COUNT> \

HOSTID=HOSTNAME= TEST:ANY:ANY \

NOTICE="<LicFileID>XXXXXXX</LicFileID><LicLineID>4</LicLineID> \

<PAK> xxxxxxxxxxx </PAK>" SIGN=" xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx \

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx "

請在應用許可證檔案後開啟Prime Infrastructure登入頁面，並驗證伺服器是否不再處於Operations Center模式。

相關資訊

- Cisco Prime基礎設施使用手冊：https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-user-guide-list.html

- Cisco Prime基礎設施管理員指南：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfratructure_3_7_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_7_AdminGuide_chapter_01.html

- Cisco Prime基礎設施命令參考指南：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-7/command/reference/cli37.html

- 技術支援與文件 - Cisco Systems