目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

疑難排解

預防措施

簡介

本文檔介紹如何分析Cisco Prime基礎設施中常見的低磁碟空間相關問題及其故障排除方法。

登入Cisco Prime Infrastructure伺服器時，Cisco Prime Infrastructure在UI中顯示一條警告/嚴重彈出消息。這些警報的閾值交叉點僅根據Prime Infrastructure optvol和localdiskvol分割槽的使用情況計算。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Prime Infrastructure軟體

- Linux OS CLI

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境中觀察到症狀的裝置所建立。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Prime Infrastructure使您能夠設定和監控一個或多個控制器、交換機和相關聯的存取點。Prime Infrastructure包括在控制器級別使用的相同配置、效能監控、安全、故障管理和記帳選項，並新增了多個控制器和受管接入點的圖形檢視。

在Linux上，Prime Infrastructure作為服務運行，該服務持續運行並在重新啟動後繼續運行。

疑難排解

步驟1.網路控制系統(NCS)清理實用程式是一個內建實用程式，用於回收Cisco Prime基礎設施中的磁碟空間。有關如何使用該實用程式和命令參考的資訊，請參閱Cisco Prime基礎設施3.1的命令參考指南。

步驟2.如果NCS清理實用程式沒有回收重要的磁碟空間，請找出哪些目錄佔用了Cisco Prime Infrastructure伺服器的磁碟空間，並使該目錄在低磁碟空間上運行。

您可能需要訪問Cisco Prime Infrastructure的根(ade)外殼才能執行後續步驟。

注意：根目錄訪問應由在Linux OS CLI上有良好知識的授權系統管理員處理。

1. 通過admin使用者登入Cisco Prime Infrastructure CLI。

2. 導航到Cisco Prime基礎設施的根(ade)外殼。

3. 輸入以下命令：

- 正在檢查/opt目錄用法 df -h /opt

例如：

ade# df -h /opt

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/smosvg-optvol 120G 54G 61G 47% /opt

- 使用du -h —max-depth=6 /opt查詢在/opt中佔用主要磁碟空間塊的目錄 | grep [0-9]G |排序 — k2

ade# du -h --max-depth=6 /opt | grep [0-9]G | sort -k2

54G /opt

11G /opt/CSCOlumos

3.4G /opt/CSCOlumos/da

3.3G /opt/CSCOlumos/da/cdb

3.6G /opt/CSCOlumos/staging

2.0G /opt/CSCOlumos/staging/appdf

1.2G /opt/CSCOlumos/staging/pf

33G /opt/oracle

33G /opt/oracle/base

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area/WCS

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area/WCS/onlinelog

25G /opt/oracle/base/oradata

25G /opt/oracle/base/oradata/WCS

22G /opt/oracle/base/oradata/WCS/datafile

3.1G /opt/oracle/base/oradata/WCS/onlinelog

4.3G /opt/oracle/base/product

4.3G /opt/oracle/base/product/11.2.0

4.3G /opt/oracle/base/product/11.2.0/dbhome_1

4. 根據上面的輸出，我們可以確定磁碟空間是否由Oracle資料庫或其他目錄佔用。

5. 比較/opt directory大小和/opt/oracle大小，如果/opt/oracle目錄的大小超過/opt目錄的60-70%，請考慮向VM新增更多磁碟空間（如果是虛擬裝置），或者在物理裝置的情況下進行硬碟升級。

步驟3.如果您觀察/opt/oracle目錄大小增加有疑義並且需要進一步注意，請為此開啟TAC，並與cisco TAC工程師檢查此項。

預防措施

磁碟空間不足可能會以各種方式影響Cisco Prime基礎設施的效能，從效能降低到伺服器崩潰。

升級Cisco Prime Infrastructure時，可能會遇到其他問題，例如由於磁碟空間不足或甚至發生故障而導致應用程式備份失敗。

採取一些簡單的預防措施，使負責Cisco Prime基礎設施的系統管理員可以輕鬆享受生活，並避免由於伺服器中的磁碟不足而出現的問題。

請參閱管理磁碟空間問題以獲得可以遵循的最佳實踐，以控制Cisco Prime Infrastructure磁碟利用率。