目錄

簡介

逐步程序

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何恢復（重置）Cisco Prime基礎設施伺服器上的管理員密碼。此處提供的程式僅適用於思科提供的裝置。對於作為開放式虛擬裝置/虛擬機器安裝在客戶提供的硬體上的伺服器，有一個單獨的過程。

逐步程序

如果Cisco Prime基礎設施伺服器是思科提供的硬體裝置，請遵循以下步驟。開始此過程之前，需要在雙層(DL)DVD上獲得ISO映像的副本。

1. 使用鍵盤和顯示器或通過串列控制檯埠連線到裝置。

2. 將恢復DVD放入裝置的光碟機，然後重新啟動裝置。控制檯連線或監視器顯示引導選項清單，如下所示。
Available boot options:

[1] Network Control System Installation (Keyboard/Monitor)

[2] Network Control System Installation (Serial Console)

[3] Recover administrator password. (Keyboard/Monitor)

[4] Recover administrator password. (Serial Console)

<Enter> Boot existing OS from Hard Disk.

Enter boot option and press <return>.

boot:

3. 根據連線的方式，輸入選項3或4以選擇「Recover AdministratorPassword」引導選項。

4. 輸入要恢復（重置）密碼的管理員使用者名稱旁顯示的號碼。

5. 輸入新密碼並用第二個條目進行驗證。

6. 輸入Y以儲存變更並重新啟動。

相關資訊

- Cisco Prime基礎架構支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems