目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

程式

手動備份

自動（計畫）備份

相關資訊

簡介

本檔案介紹如何透過SFTP使用思科資料中心網路管理員(DCNM)備份交換器組態。

必要條件

需求

嘗試此組態之前，請確保符合以下要求：

- 要備份的所有交換機必須具有FM_SERVER許可證。

- 您必須具有安全的FTP(SFTP)伺服器和使用者帳戶。

- 您必須具有簡單網路管理通訊協定(SNMP)第3版使用者帳戶。

- 您必須擁有安全殼層(SSH)使用者帳戶。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科資料中心網路管理員(DCNM)5.2(x)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

程式

手動備份

完成以下步驟，以便使用DCNM和SFTP備份交換器組態：

1. 在DCNM工作站上安裝SFTP/SCP伺服器。

2. 在SFTP工作站上配置使用者名稱和密碼。

注意：此使用者必須在SFTP根目錄（包括upload/download/delete/rename/list目錄）中具有所有許可權。

3. 登入到DCNM Web介面。

4. 按一下Admin > SFTP credentials。

5. 填寫SFTP伺服器的資訊。

交換器上使用此資訊將組態檔傳輸到SFTP伺服器。Root Directory是SFTP伺服器上配置的根目錄的路徑。

範例：在Windows平台上，這可能類似於「C:\SFTP」。

6. 選擇要進行測試的驗證開關。

7. 按一下「Verify and Apply」。

按一下「Verify and Apply」後，會發生以下步驟：

1. 開啟到交換機的SSH會話。

2. CLI用於將交換器名稱複製到bootflash上的檔案中。

3. CLI用於將bootflash檔案複製到SFTP伺服器。

4. bootflash檔案即被刪除。

如果此備份是真實的，則檔案為交換機配置，並且還會執行以下步驟：

1. 配置檔案從SFTP伺服器目錄複製到DCNM資料庫。

2. SFTP目錄中的配置檔案將被刪除。

在「資訊」(Info)對話方塊中報告操作的狀態。以下是測試成功的範例：

您可以在Logs選單(Admin > Logs > Web Reports)中檢視日誌；以下是日誌示例：

!--- Switch names is MDF-FABRIC-A.

MDS-FABRIC-A#

!--- The IP address of the switch is 172.18.121.66.

2012.05.12 10:07:19  INFO  [FM.WebReport]

show switchname > bootflash:172.18.121.66-120512-100716-TEST

MDS-FABRIC-A# copy bootflash:172.18.121.66-120512-100716-TEST

sftp://Jim@172.18. 121.71/172.18.121.66-120512-100716-TEST

!--- SFTP user ID is Jim. !--- The SFTP (DCNM) server IP address is 172.18.121.71.

Jim@172.18.121.71's password:

2012.05.12 10:07:20  INFO  [FM.WebReport]

Connected to 172.18.121.71.

sftp> put  /bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST

/172.18.121.66-120512-100716-TEST

Uploading /bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST to

/172.18.121.66-120512-100716-TEST

/bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST   0%  0  0.0KB/s  --:-- ETA

/bootflash/172.18.121.66-120512-100716-TEST 100% 13  0.0KB/s  00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 10:07:20  INFO  [FM.WebReport]

Successful backup

2012.05.12 10:07:20  INFO  [FM.WebReport]

delete bootflash:172.18.121.66-120512-100716-TEST

以下是使用SSH連線到交換器失敗的範例：

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 10:32:49  INFO  [FM.WebReport]

Start Running Config Diff Report Async FID:70 vsanPK: Report Type:14

2012.05.12 10:32:49  INFO  [FM.WebReport]

Starting report Verify Server Credentials ,report ID:917511

2012.05.12 10:32:53  INFO  [FM.WebReport]

Unable to open connection to Switch MDS-FABRIC-A

2012.05.12 10:32:53  INFO  [FM.WebReport]

Unable to open connection to Switch MDS-FABRIC-A

以下是使用者名稱或密碼錯誤而導致SFTP失敗的範例：

注意：使用不正確的使用者名稱生成以下示例輸出；但錯誤的密碼會生成相同的故障。

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 14:47:31  INFO  [FM.WebReport]

show switchname > bootflash:172.18.121.66-120512-144728-TEST

MDS-FABRIC-A# copy bootflash:172.18.121.66-120512-144728-TEST

sftp://test@172.18 .121.71/172.18.121.66-120512-144728-TEST

test@172.18.121.71's password:

2012.05.12 14:47:31  INFO  [FM.WebReport]

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

2012.05.12 14:47:31  INFO  [FM.WebReport] Incorrect Password

2012.05.12 14:48:25  INFO  [FM.WebReport]

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

2012.05.12 14:48:31  INFO  [FM.WebReport]

Permission denied, please try again.

test@172.18.121.71's password:

Permission denied, please try again.

注意：如果測試失敗，請始終檢查日誌。

自動（計畫）備份

完成以下步驟，安排作業每天從交換矩陣備份配置：

1. 在DCNM Web介面中，按一下Backup > Create。

2. 展開SAN，然後選擇交換矩陣。

3. 在「備份選項」區域中，按一下與希望作業運行的頻率對應的重複單選按鈕。

4. 在開始欄位中輸入開始日期，在結束欄位中輸入結束日期。

5. 按一下「Create」。

要檢視剛建立的作業，請轉到備份>作業。

作業運行後，請檢視「狀態」列以瞭解有關進程的資訊。

此圖顯示，交換矩陣上有七(7)台交換機，但只有兩(2)台進行了備份。

轉到Admin > Logs檢視日誌中的詳細資訊：

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch: Static-5596-A-------

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

Skipping unlicensed Switch Static-5596-A

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:F340.24.10-5548-1-x-------

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

Skipping non SNMP v3 Switch F340.24.10-5548-1-x

2012.05.12 15:05:00  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:MDS-FABRIC-A-------

2012.05.12 15:05:02  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:05  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A# copy bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

sftp://Jim@172.18.121 .71/172.18.121.66-120512-150501-R

Jim@172.18.121.71's password:

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Connected to 172.18.121.71.

sftp> put  /bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R

/172.18.121.66-120512-150501-R

Uploading /bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R to

/172.18.121.66-120512-150501-R

/bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R    0%   0    0.0KB/s  --:-- ETA

/bootflash/172.18.121.66-120512-150501-R  100%  25KB 25.4KB/s  00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Successful backup

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

delete bootflash:172.18.121.66-120512-150501-R

MDS-FABRIC-A#

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:F340-------

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Skipping unlicensed Switch F340

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:F440-------

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Skipping unlicensed Switch F440

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:N7K-24-13-7010-1-fcoe------

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

Skipping non SNMP v3 Switch N7K-24-13-7010-1-fcoe

2012.05.12 15:05:06  INFO  [FM.WebReport]

-------Begin backup for switch:24-------

2012.05.12 15:05:11  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

24.10.5020A.1#

2012.05.12 15:05:15  INFO  [FM.WebReport]

copy running-config bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

24.10.5020A.1# copy bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

sftp://Jim@172.18.12 1.71/172.18.121.43-120512-150508-R vrf management

Jim@172.18.121.71's password:

2012.05.12 15:05:15  INFO  [FM.WebReport]

Connected to 172.18.121.71.

sftp> put  /bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R

/172.18.121.43-120512-150508-R

Uploading /bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R to

/172.18.121.43-120512-150508-R

/bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R    0%   0    0.0KB/s  --:-- ETA

/bootflash/172.18.121.43-120512-150508-R  100%  27KB 27.4KB/s  00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

24.10.5020A.1#

2012.05.12 15:05:15  INFO  [FM.WebReport]

Successful backup

2012.05.12 15:05:16  INFO  [FM.WebReport]

delete bootflash:172.18.121.43-120512-150508-R

24.10.5020A.1#

2012.05.12 15:05:16  INFO  [FM.WebReport] Backed up Fabric

Fabric_MDS-FABRIC-A, Switches 2 out of 7 in 0 minutes.

*********************************************************

日誌顯示，7台交換機中只有2台已備份：

- 兩(2)個備份正常。

- 由於它們沒有許可證，因此跳過(3)。

- 已跳過兩(2)，因為它們未啟用SNMPv3。

要檢視備份的配置，請轉到備份>檢視。

您可以檢視、刪除、複製和編輯備份，也可以將其儲存到本地檔案。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems