目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

使用PCD作為備份儲存庫

使用PCD作為恢復儲存庫

使用PCD作為遠端檔案系統進行升級

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何將Prime合作部署(PCD)用作安全檔案傳輸協定(SFTP)伺服器，以便為升級、備份和恢復等任務提供遠端伺服器選項。

必要條件

需求

思科建議您瞭解：

- Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本11.5(1)或更高版本

- PCD版本11.6(2)或更高版本

- 還建議使用檔案傳輸客戶端（如Filezilla）

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CUCM版本11.5SU6

- PCD版本11.6(2)

- 菲萊齊拉

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

災難恢復系統(DRS)可以從Cisco Unified Communications Manager Administration或從任何即時消息和線上狀態節點呼叫，為CUCM群集中的所有伺服器提供完整的資料備份和恢復功能。災難恢復系統允許您定期執行自動或使用者呼叫的資料備份。

災難恢復系統執行群集級別的備份，這意味著它將CUCM群集中的所有伺服器的備份收集到一個中央位置，並將備份資料存檔到物理儲存裝置。

要將資料備份到網路上的遠端裝置，您必須配置一個SFTP伺服器。思科允許您使用任何SFTP伺服器產品，但PCD是思科技術協助中心(TAC)唯一支援的SFTP。

設定

使用PCD作為備份儲存庫

步驟1.開啟Filezilla並使用以下資訊登入到PCD伺服器：

- 主機：<PCD伺服器的IP或主機名>

- 使用者名稱:adminsftp

- 密碼：<您的PCD應用程式密碼>

- 連接埠:22

步驟2.選擇/backup目錄並開啟。

步驟3.按一下右鍵讀取空目錄清單的檔案清單，然後選擇建立目錄，如下圖所示。

步驟4.將新目錄命名為CUCM_BU，然後選擇OK。

附註：由於Linux許可權限制，無法在根("/")目錄下建立新目錄，因此您可以在任何子目錄中建立目錄。

步驟5.在CUCM上，導航至Disaster Recovery System > Backup > Backup Device > Add New。

步驟6.輸入圖中所示的值，然後選擇儲存。

- 備份裝置名稱：PCD_SFTP

- 主機名/IP地址：<PCD伺服器的IP或主機名>

- 路徑名：/backup/CUCM_BU

- 使用者名稱:adminsftp

- 密碼：<您的PCD應用程式密碼>

步驟7.導覽至Backup > Manual Backup，選擇PCD_SFTP作為備份裝置，UCM和CDR_CAR作為Selected Features，然後選擇Start Backup。

步驟8.備份完成後，您可以導航到檔案傳輸客戶端並驗證備份檔案，如下圖所示。

使用PCD作為恢復儲存庫

步驟1。在CUCM上，導航到Disaster Recovery System > Restore > Restore Wizard，選擇PCD_SFTP作為Device（裝置），然後選擇Next（下一步）。

步驟2.選擇要從中還原的備份檔案，然後選擇下一步，如下圖所示。

步驟3.選擇UCM和CDR_CAR，然後選擇下一步。

步驟4.選擇要還原的節點，然後選擇還原。

使用PCD作為遠端檔案系統進行升級

步驟1.開啟Filezilla並使用此資訊登入到PCD伺服器。

- 主機：<PCD伺服器的IP或主機名>

- 使用者名稱:adminsftp

- 密碼：<您的PCD應用程式密碼>

- 連接埠:22

步驟2.導覽至/upgrade目錄並開啟。

步驟3.將升級檔案從您的電腦複製到/upgrade目錄，如下圖所示。

步驟4.在CUCM上，導航至Unified OS Administration > Software Upgrades > Install/Upgrade。

步驟5.輸入圖中所示的值，然後選擇下一步。

- 來源：遠端檔案系統

- 目錄：/upgrade

- 伺服器:<PCD伺服器的IP或主機名>

- 使用者名稱:adminsftp

- 使用者密碼：<您的PCD應用程式密碼>

- 傳輸協定：SFTP

步驟6.選擇要應用的升級檔案，然後選擇下一步。

步驟7.根據需要繼續升級。

驗證

驗證過程實際上是配置過程的一部分。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。