目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

組態

CUCM LDAP配置

CUC LDAP配置：

PCP裝置設定：

驗證

相關資訊

簡介

本檔案將介紹Prime合作布建(PCP)的配置，以便將使用者調配到Cisco Unified CM和Cisco Unity Connection(CUC)作為輕量級目錄訪問協定(LDAP)整合使用者。

它還適用於綠地部署，其中Cisco Unified Communication Manager(CUCM)和Cisco Unity Connection尚未具有LDAP同步使用者。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Unified CM與Cisco Unity Connection Directory整合

- 瞭解Prime合作布建管理

採用元件

本文檔中的資訊基於PCP 11.x，用於將使用者配置為LDAP同步使用者

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令或組態變更的潛在影響。

組態

CUCM LDAP配置

- 在CUCM System > LDAP下新增LDAP系統、目錄和身份驗證配置。

- 禁用LDAP同步計畫，因為不需要從LDAP將使用者匯入到CUCM。

CUC LDAP配置：

- 要在Unity Connection下新增LDAP設定、目錄和身份驗證，請導航到系統設定> LDAP。

- 為Unity Connection配置LDAP同步計畫並立即執行完全同步。

注意：請勿將使用者從LDAP匯入到Unity(Users > Import Users)

PCP裝置設定：

- 在PCP裝置設定下新增Unified Communications Manager。選擇LDAP Integration as NONE，如下圖所示：

- 如圖所示，新增具有所需詳細資訊的Unity Connection裝置並選擇LDAP集成YES。

- 在PCP裝置設定頁面上新增目錄伺服器(LDAP)和即時消息和線上狀態。

- 對CUCM、CUC執行基礎設施同步和使用者同步。

- 執行IM & Presence伺服器的基礎設施同步。

- 根據需要完成其餘的設定設定 — 域、服務區域、角色和服務模板。

- 對配置進行任何更改後執行域同步。

驗證

- 配置完成後，您應該準備好調配使用者。從LDAP匯入使用者以進行自動調配和完成調配。

- 成功完成使用者設定後，您會看到CUCM和CUC上的使用者作為LDAP同步使用者。

相關資訊

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/collaboration/11-6/provisioning/guide/cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-11-6/Cisco_Prime_Collaboration_Provisioning_Guide_11_6_chapter_011.html

- 技術支援與文件 - Cisco Systems