目錄

簡介

如何檢查PCA中的部署型別？

簡介

本文說明如何檢查Prime合作保證(PCA)中的部署型別。

如何檢查PCA中的部署型別？

PCA有四種部署型別，即：

1. 小型

2. 中

3. 大

4. 非常大

有時，作為部署的一部分，您需要瞭解部署型別，以便縮小根源或其他已知問題的範圍。

可通過此配置檔案的幫助來識別此問題。

1. 通過具有埠26的安全外殼(SSH)從CLI登入到PCA。

2. 以admin使用者身份登入，然後更改為root使用者。

3. 輸入more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties以查詢部署型別，如下圖所示：