目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

Cisco DNA Center CLI日誌

程式

驗證

簡介

本文檔介紹通過CLI在Cisco DNA Center上設定日誌的步驟。

必要條件

需求

- 您必須擁有對Cisco DNA Center的命令列介面(CLI)訪問許可權。

- 您必須具有磁懸浮安全套接字外殼(SSH)訪問許可權才能執行此過程。

使用磁懸浮作為埠2222的使用者名稱。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- Cisco DNA中心2.3.3

- Cisco DNA中心2.3.5

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

為了幫助排除服務問題，您可以更改Cisco DNA Center服務的日誌級別。

如果要通過圖形使用者介面(GUI)設定日誌，您可以檢視此文檔。

服務的預設日誌記錄級別為資訊性(Info)。 您可以將日誌記錄級別從資訊性更改為不同的日誌記錄級別（調試）以捕獲詳細資訊。

注意：由於可公開的資訊型別，在Debug級別或更高級別收集的日誌必須具有受限訪問許可權，並且不能長時間開啟。

- Debug:調試消息

- 資訊:正常但重要的條件消息

- 警告:警告條件消息

- 錯誤：錯誤條件消息

Cisco DNA Center CLI日誌

程式

步驟1.確定服務的埠。

magctl service status [service] | grep -i port

magctl service ip display | grep [service]

步驟2.設定服務的級別日誌。

magctl service loglevel set -l debug -t [30|60] [service] [port]

附註：很少有服務無法修改日誌級別。

在這種情況下，您必須看到錯誤：

magctl service loglevel set -l debug -t 30  disaster-recovery-service 8500

Could not complete the operation, either service is down or service does not support the operation

驗證

驗證更改。

magctl service loglevel display [service] [port]