目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

對於init.d

對於Systemd

驗證

對於init.d

對於Systemd

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何為init.d或Systemd for EFM （邊緣霧處理模組）建立服務檔案。

必要條件

需求

思科建議您應具備Linux相關知識。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

EFM安裝軟體套件不包含init.d或Systemd的現成服務檔案。

您可以在此處找到建立服務檔案的簡單範例。

對於init.d

[root@cen7 ~]# cat /etc/init.d/efm

#!/bin/bash

# EFM init script.

EFM_HOME="/opt/cisco/kinetic/efm_server"

EFM_USER="EFM"

case "$1" in

'start')

echo "Starting EFM as $EFM_USER"

sleep 2

su -c "$EFM_HOME/bin/daemon.sh start" $EFM_USER

;;

'stop')

echo "Stopping EFM as $EFM_USER"

su -c "$EFM_HOME/bin/daemon.sh stop" $EFM_USER

;;

*)

# usage

echo "usage: $0 start|stop"

exit 1

;;

esac

請確定您調整環境變數以符合您的環境：EFM_HOME和EFM_USER。

建立檔案後，請確定檔案已標示為可執行檔。

對於Systemd

[root@cen7 ~]# cat /etc/systemd/system/efm.service

[Unit]

Description=EFM

After=network.target

[Service]

Type=forking

User=EFM

WorkingDirectory=/opt/cisco/kinetic/efm_server/

ExecStart=/opt/cisco/kinetic/efm_server/bin/daemon.sh start

Restart=no

GuessMainPID=yes

[Install]

WantedBy=multi-user.target

確保調整配置變數以符合您的環境：User=。

建立服務檔案後，請確保更新systemd中的守護程式檔案：

[root@cen7 ~]# systemctl daemon-reload

驗證

若要驗證指令碼/服務檔案是否如預期般運作，您可以嘗試啟動和停止服務：

對於init.d

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/efm start

Starting EFM as EFM

DSA Version: 1.1.2

DGLux5 Build: r7914

DGLux Server Build: 1230

Verifying Environment...

Verifying Configuration...

Server Started. (pid: 3790)

...

[root@cen7 ~]# /etc/init.d/efm stop

Stopping EFM as EFM

Server Stopped.

對於Systemd

[root@cen7 ~]# systemctl start efm

[root@cen7 ~]#

[root@cen7 ~]# systemctl status efm

● efm.service - EFM

Loaded: loaded (/etc/systemd/system/efm.service; disabled; vendor preset: disabled)

Active: active (running) since Mon 2018-04-23 17:01:22 CEST; 4s ago

Process: 5725 ExecStart=/opt/cisco/kinetic/efm_server/bin/daemon.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 5737 (dart)

CGroup: /system.slice/efm.service

├─5737 /opt/cisco/kinetic/dart-sdk/bin/dart --old_gen_heap_size=16 --new_gen_semi_max_size=2 /opt/cisco/kinetic/efm_server/bin/server_watcher.dart --log-file=logs/dglux_server.log --manager-port...

├─5746 /opt/cisco/kinetic/dart-sdk/bin/dart -Ddglux.server.watcher=true -Ddslink.runtime.manager=true -Ddglux.server.log=/opt/cisco/kinetic/efm_server/logs/dglux_server.log --old_gen_heap_size=1...

├─5785 java -classpath /opt/cisco/kinetic/efm_server/dslinks/Alarms/lib/dslink-0.18.3.jar:/opt/cisco/kinetic/efm_server/dslinks/Alarms/lib/jcommander-1.48.jar:/opt/cisco/kinetic/efm_server/dslin...

├─5788 /opt/cisco/kinetic/dart-sdk/bin/dart bin/run.dart --name DQL --log info --broker http://127.0.0.1:35294/conn --token DpKbOMophIePrJvdGpXyt1H0RpcM8g8hkPXyDqaEIVwIQLzF

├─5794 java -classpath /opt/cisco/kinetic/efm_server/dslinks/H2_DB/lib/jcommander-1.48.jar:/opt/cisco/kinetic/efm_server/dslinks/H2_DB/lib/commons-dbcp2-2.1.1.jar:/opt/cisco/kinetic/efm_server/d...

├─5801 /opt/cisco/kinetic/dart-sdk/bin/dart run.dart --name dataflow --broker http://127.0.0.1:35294/conn --token nkH3JEA12v82GthaCsb9IfAL0iMWJNaYtiuRA7ruB28T7jdf

├─5803 /opt/cisco/kinetic/dart-sdk/bin/dart bin/run.dart --name System --linux_use_free_command true --offset_memory_disk_cache true --broker http://127.0.0.1:35294/conn --token OSkQvkA3diq3OLtw...

└─5826 java -d64 -Djava.library.path=/opt/cisco/kinetic/efm_server/dslinks/parstream-dsa-link/lib/centos7 -classpath lib/bcprov-jdk15on-1.51.jar:lib/cisco-parstream-jdbc-5.0.0.jar:lib/commons-cs...

Apr 23 17:01:22 cen7 systemd[1]: Starting EFM...

Apr 23 17:01:22 cen7 daemon.sh[5725]: DSA Version: 1.1.2

Apr 23 17:01:22 cen7 daemon.sh[5725]: DGLux5 Build: r7914

Apr 23 17:01:22 cen7 daemon.sh[5725]: DGLux Server Build: 1230

Apr 23 17:01:22 cen7 daemon.sh[5725]: Verifying Environment...

Apr 23 17:01:22 cen7 daemon.sh[5725]: Verifying Configuration...

Apr 23 17:01:22 cen7 daemon.sh[5725]: Server Started. (pid: 5737)

Apr 23 17:01:22 cen7 systemd[1]: Started EFM.

[root@cen7 ~]#

[root@cen7 ~]# systemctl stop efm

如您所見，EFM流程會在您於服務檔案中定義的使用者下啟動，並在請求停止服務之後清除所有專案。

疑難排解

如果您遇到要啟動的問題，請檢查以下專案：

- init.d或Systemd服務檔案中的可配置引數（使用者、路徑）

- 對於SystemD：systemctl status efm的輸出

- journalctl —unit=efm的輸出