目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何為Cisco IOx配置APP控制檯訪問。要在不輸入訪客作業系統(GOS)密碼的情況下訪問訪客作業系統，需要為Cisco IOx Local Manager上已提供的金鑰設定appconsole訪問。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 需要安裝IOx;http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/configuration/guide/IR800config/guest-os.html

- 已安裝的應用；http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/guides/iox/fog-director/reference-guide/1-2-0/fog_director_ref_guide/apps_page.html#78926

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- IOx本地管理員

- Windown客戶端PC

- putty.exe

- puttygen.exe

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

1.在APP管理的Admin頁面上，按一下Manage。

2.按一下Tab App-info。

3.按一下.pem檔案，將pvt鍵顯示在瀏覽器中。

4.複製pvt金鑰的內容，並將其儲存在txt檔案客戶端PC的案頭上。

5.運行puttygen.exe並匯入剛下載的金鑰，導航到轉換和匯入。

匯入檔案後，您需要以.ppk副檔名儲存私鑰包。

現在開啟putty.exe，以便建立連線。您將需要顯示剛生成的putty.exe私鑰。

使用appconsole使用者。

使用之前為IoX GOS配置的埠號。

您應該能夠登入到Console。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

在安裝了GOS的路由器上運行此命令。

#sh ip nat translations

IR829GW_SJ_desk#sh ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

tcp 192.0.2.1:2222  192.0.6.1:22        203.0.113.1:57551    203.0.113.1:57551

tcp 192.0.2.1:2222  192.0.6.1:22        ---                ---

tcp 192.0.2.1:8443  192.0.6.1:8443      ---                ---

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

用按一下右鍵putty.exe，從客戶端開始進行故障排除，然後進入事件日誌。

要檢查錯誤，請從IOx本地管理器下載auth.log。您可以在Logs部分的本地IOx管理器中的System Info（系統資訊）頁面找到。

Mar 10 13:24:32 IR829GW_SJ_desk-GOS-1 sshd[26112]:

Accepted publickey for appconsole from 203.0.113.1 port 57551 ssh2:

RSA SHA256:MLSv45EJfxmhd66dkZG94ZKULTaCh5DpXYsSyLyjA8k

Mar 10 13:24:32 IR829GW_SJ_desk-GOS-1 sshd[26112]:

pam_unix(sshd:session): session opened for user appconsole by (uid=0)