目錄

簡介

必要條件

設定使用者介面的偏好設定

密碼混淆

使用者存取

簡介

本文檔介紹為現場網路導向器(FND)管理的裝置配置密碼混淆所需的步驟。

必要條件

此功能僅適用於4.9.1版開始的。

設定使用者介面的偏好設定

當裝置連線到FND時，所有具有GUI訪問許可權的使用者都可以看到裝置的憑證。網路管理員喜歡限制這種可視性。

管理員可以定義首選項設定以自定義使用者介面。「偏好設定」選項位於UI的右上角。

密碼混淆

Show Device Password選項僅對root使用者和具有以下許可權的使用者可用：Manage Device Credentials。對於其他使用者，此選項不可用。

依預設，不會選取此選項。選中Show Device Password覈取方塊，然後按一下Apply以在Device Details頁面的Config Properties頁籤下檢視裝置憑證。

使用者存取

Root使用者可以選擇變更其偏好設定。

具有管理裝置憑證許可權的使用者可以更改首選項，使其包括顯示裝置密碼選項。

預設情況下，show device password欄位的首選項處於停用狀態。

root使用者或具有管理裝置憑據許可權的使用者選擇了選項show device password。