目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

程式

簡介

本文檔介紹如何宣告、建立和部署獨立伺服器的UCS伺服器配置檔案。

必要條件

需求

採用元件

此程式可針對M5、M6和M7系列獨立伺服器完成。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

此程式可針對M5、M6和M7系列獨立伺服器完成。

程式

導航到可以申請的裝置的Cisco IMC網頁。

伺服器站台

然後，導航到Admin > Device Connector。

裝置連接器

驗證伺服器是否可以訪問Intersight Cloud或Intersight裝置。

在設定下，修改代理配置和證書管理器。

裝置設定

Proxy 組態

一旦成功連線到Cisco Intersight門戶，您即可宣告該裝置。為此，請複製裝置ID和宣告代碼，然後登入您的Intersight帳戶。

裝置ID和宣告代碼

在Intersight門戶，請導航到管理>目標。

按一下宣告新目標。

宣告新目標

在Compute/Fabric下，選擇Cisco UCS Server（獨立）並按一下Start。

Cisco UCS伺服器

在常規頁上，貼上裝置ID和宣告代碼。

如果選擇Resource Group，則可以指定要向其增加裝置的Organizations。這不是強制性的。

預設情況下，Resource Group = All。

按一下Claim。

一般頁面

如果成功，則可在Targets下看到裝置。

所有目標

現在伺服器已正確增加到Intersight，您可以建立UCS伺服器配置檔案。

點選配置 > 配置檔案，然後點選UCS伺服器配置檔案。

UCS伺服器配置檔案

按一下Create UCS Server Profile。

建立UCS伺服器配置檔案

為Server Profile命名，然後選擇Standalone Server on Target Platform，然後按一下Next。

獨立伺服器分配

在Server Assignment螢幕中，選擇Standalone Server，然後按一下Next。

Server Assignment螢幕

在接下來的五個步驟中，請根據您的要求分配伺服器策略。按一下Summary和Deploy完成操作。

伺服器摘要部署

Intersight可以驗證配置並驗證狀態（如果正確）。

最終設定檔

現在您可以從Intersight管理UCS獨立伺服器。