目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

簡介

本檔案介紹如何在Intersight管理模式(IMM)上設定光纖互連(FI)的連線埠型別。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- 一般Intersight管理模式(IMM)知識

- Cisco Intersight基礎知識。

- 埠型別和配置。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco UCS 6454光纖互連

- Cisco Intersight軟體即服務(SaaS)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Intersight託管模式(IMM)要配置埠配置或「埠角色」（例如伺服器或網路上行鏈路），您必須建立策略並將其分配給域配置檔案。

設定

步驟1. 建立埠策略。

轉到Configure —> Policies —> Create Policy。

建立策略檢視

選擇UCS Domain和Port。

按一下開始。

選擇策略型別檢視

設定策略的值。Organization、Name和Switch Model。

在此範例中，已設定的值如下：

— 組織默認

— 名稱MyPortPolicy

— 交換機型號UCS-FI-6454

按一下Next。

策略詳細資訊檢視

現在，您可以選擇將「統一埠」配置為FC或Ethernet。左側（藍色）埠可配置為FC，右側（紫色）埠可配置為Ethernet。

統一埠檢視

注意：如果在固定模組上更改統一埠（例如6454上的統一埠），則在後續步驟中部署配置檔案時，可能需要重新啟動。

您可以選擇配置「分線纜」。在FI 6454中，Breakout埠從49變為54。

分支電纜檢視

在Port Roles窗格中，設定埠配置。

若要開始，請選擇要配置的埠，然後按一下Configure。

埠角色檢視

在Configure中，為連線埠設定type、speed和Network Policies。

按一下「Save」以儲存變更。

配置埠詳細資訊

驗證設定：

驗證設定

按一下「Save」。

註：您也可以將配置同時應用於多個埠。

選擇要配置的埠，然後按一下Configure。

埠配置

在Configure中，為連線埠設定type、speed和Network Policies。

埠詳細資訊

接下來驗證配置。

按一下「Save」，然後儲存組態。

驗證設定

如以下範例所示驗證組態。

現在，您的策略會顯示在Policies面板下：

「策略」面板

步驟2.建立策略後，您需要將其應用於域配置檔案。

轉到Profiles -> UCS Domains Profiles -> 「Domain Profile Name」。

本示例使用IMM域配置檔案。

域配置檔案窗格

前往Ports Configuration以檢視Select Policy選項。

在Select Policy中按一下，然後選擇您的策略：

選擇策略窗格

在本示例中，選擇了「MyPortPolicy」之前建立的策略。

已選擇策略

驗證設定：

驗證配置

步驟3. 部署域配置檔案。在Summary窗格中，按一下Deploy。

部署更改

部署配置，並根據您的選擇配置埠。