目錄

簡介

背景資訊

跳過基於事件的同步

簡介

本文檔介紹在Cisco DNA Center資產中跳過基於事件的同步的過程。

背景資訊

建議您使用Cisco DNA Center軟體版本2.3.3.x及更高版本。

跳過基於事件的同步

每當由Cisco DNA Center(DNAC)管理的網路裝置的存取連線埠翻動或存取點(AP)加入/退出時，都會觸發該網路裝置從清單進行內部同步。您會注意到，有時裝置處於連續「同步」狀態，並且很少進入「受管」狀態。這是Cisco DNAC中的預期行為，因為Cisco DNAC需要獲得有關網路裝置中發生的更改的更新，以及保證資料庫中的更新資訊。

必須始終找出為什麼會發生翻動，並在源頭解決此問題。

但是，有時由於持續同步狀態，無法執行某些操作或保證資料不完整。

作為解決方法，您可以在Cisco DNAC清單中標籤網路裝置，這將幫助Cisco DNAC知道此裝置被標籤為從基於事件的同步中跳過。

1.首先，建立標籤。請注意，標籤名稱必須是 INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

選擇「標籤」選項下的「建立新標籤」

新增特定的TAG名稱，您可以為此標籤指定裝置特定的過濾器。

2.將標籤附加到所選裝置，然後按一下 Apply  如下圖所示。

選擇「標籤」選項，然後選擇新建立的標籤，然後按一下「應用」

成功應用標籤後，清單將顯示應用的標籤