目錄

簡介

問題

必要條件

解決方案

簡介

本文檔介紹了在安裝程式中開啟更改預設網路橋接器，使其不與專用網路衝突，從而完成安裝的過程。

問題

預設套件docker bridge使用IP範圍172.18.0.0/16，這可能會干擾專用網路。載入安裝程式時，內容可能會從安裝程式無法路由到專用網路。您可以通過以下方式檢視此網橋：

ip address show

登入到安裝程式VM時。您也可以通過以下方式在docker中檢視此網橋：

docker network ls

其外觀應如下所示：

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network ls

NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE

eadee20d76ce        bridge              bridge              local

3a009a3d7747        host                host                local

f4ca595dfac5        none                null                local

5b0dbc510082        suite               bridge              local

必要條件

1.部署安裝程式VM（ova或qcow2）時，您必須能夠登入該虛擬機器，因此，如果使用VMware，則在部署OVA時必須更改預設例項ID和主機名，並新增公鑰或密碼。

2.如果使用Openstack，只需傳遞一個金鑰。

解決方案

步驟1.登入安裝程式。

步驟2.通過以下方式斷開套件安裝程式容器與當前網橋的連線：

docker network disconnect suite suite-prod-mgmt

docker network disconnect suite suite-nginx

docker network disconnect suite suite-installer-ui

docker network disconnect suite suite-k8s-mgmt

步驟3.如果有任何其它容器連線到套件網橋，您必須以類似的方式斷開它們的連線。

步驟4.從網橋斷開所有容器後，必須通過以下方式移除網橋：

docker network rm suite

步驟5.現在，您必須建立一個與私有網路不衝突的同名但不同/16網路的新docker網橋。在此命令示例中，使用了192.168.0.0/16:

docker network create --driver=bridge --subnet=192.168.0.0/16 --gateway=192.168.0.1 suite

附註：它必須是/16網路且必須命名為套件。

步驟6.通過以下方式重新啟動安裝程式VM:

shutdown -r now

步驟7.重新登入到VM。

步驟8.通過以下方式驗證套件安裝程式的容器是否已啟動並正在運行：

docker ps

應如下所示：

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker ps

CONTAINER ID        IMAGE                                                                            COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES

8d437dab65b9        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-nginx:5.0.0-RC2.8          "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   suite-nginx

6bbffff3c248        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-prod-mgmt:5.0.0-RC2.8      "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-prod-mgmt

515754611a28        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-k8s-mgmt:5.0.0-RC2.8       "/entrypoint.sh"    13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-k8s-mgmt

8cd9d0c6ddb4        devhub-docker.cisco.com/multicloudsuite-release/suite-installer-ui:5.0.0-RC2.8   "npm start"         13 days ago         Up 13 days          8080/tcp                                   suite-installer-ui

步驟9.然後，您可以驗證*NEW*套件網橋是否適用於以下情況：

docker network inspect suite

將*NEW* ip範圍作為IPv4地址時，應如下所示：

[root@rcdn-ccs-repo ~]# docker network inspect suite

[

{

"Name": "suite",

"Id": "5b0dbc51008296cccbc766cfd44da1ce95e2cc803fd208e28af60b7931737485",

"Created": "2019-02-14T20:41:25.323694587Z",

"Scope": "local",

"Driver": "bridge",

"EnableIPv6": false,

"IPAM": {

"Driver": "default",

"Options": {},

"Config": [

{

"Subnet": "192.168.0.0/16",

"Gateway": "192.168.0.1"

}

]

},

"Internal": false,

"Attachable": false,

"Containers": {

"515754611a28d25ad43cb028ca133755fe7fe97609efe62f142c77607167844b": {

"Name": "suite-k8s-mgmt",

"EndpointID": "9e9e3860e284548a8634eef0dfc208da26532a0d5f696ad60aba0edf9a05ba73",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:03",

"IPv4Address": "192.168.0.3/16",

"IPv6Address": ""

},

"6bbffff3c24848028c0ea9b4294dcf47e78486acdaa0895747adbaed93aee83a": {

"Name": "suite-prod-mgmt",

"EndpointID": "d3f7b14f0c5101df9a17ca857d7b6fb1bbbd47063d3538cdfcad982c01f120e0",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:04",

"IPv4Address": "192.168.0.4/16",

"IPv6Address": ""

},

"8cd9d0c6ddb4424af25898131b68d22ca531c954c032d345981a25c90e9a3777": {

"Name": "suite-installer-ui",

"EndpointID": "47bf559917bb044b4a06a1010685b2388a670c29979fa4201d922445f31da63e",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",

"IPv4Address": "192.168.0.2/16",

"IPv6Address": ""

},

"8d437dab65b9ec19307f194ed50201163c486f5f2aff5133d8ecd4a7c014a656": {

"Name": "suite-nginx",

"EndpointID": "1a445b1b0d7208921e29fd64605992b259c5d1071513434768ec39ca68509cd9",

"MacAddress": "02:42:ac:12:00:05",

"IPv4Address": "192.168.0.5/16",

"IPv6Address": ""

}

},

"Options": {},

"Labels": {}

}

]

步驟10。您應該可以從此處轉到https://<INSTALLER_VM_IP>並載入安裝程式，並且沒有專用/內部網路衝突。