目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

驗證

簡介

本文檔介紹使用單個命令提示符在Windows伺服器/客戶端電腦上安裝telnet服務的步驟，而不是在GUI中安裝該命令

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Windows 7/8、Server 2012

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CloudCenter:4.8.x

- Windows Server 2012

- Windows 7

- Windows 8

- PowerShell

本文中的資訊是根據特定私人實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當安裝cliqr-tools時，Telnet客戶端不會自動安裝在CloudCenter windows worker虛擬機器中，因此，使用telnet客戶端時，Telnet會失敗。

解決方案

要手動安裝telnet客戶端，您需要執行以下步驟。

步驟1.開啟命令提示符視窗。按一下開始，在「開始搜尋」框中鍵入PowerShell，然後按ENTER。

步驟2.從PowerShell運行install-windowsfeature"telnet-client"，如下圖所示。

步驟3.成功安裝TelnetClient。

驗證

步驟1.運行telnet IP_address Port_number，如下圖所示。