目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本檔案介紹從Advanced Message Queuing Protocol(AMQP)伺服器發出「Connection reflected」錯誤的特定問題，可在Cisco Connection Online(CCO)osmosix.log檔案中看到此錯誤。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Linux虛擬機器(VM)

- CloudCenter

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當VM部署、終止或掛起時，進程將永遠停滯在終止或掛起狀態。在CCO的osmosix.log檔案中可以找到異常，如下圖所示。

Rabbit Server中的日誌如圖所示。

解決方案

為了解決此問題，您需要檢查為元件之間的通訊開啟的所有必要埠。

此問題已通過在CCO和Rabbit的主機檔案中新增適當的域名伺服器(DNS)名稱得到解決，因為DNS伺服器無法解析提供給Rabbit伺服器的自定義DNS名稱。