目錄

簡介

背景資訊

對Azure診斷擴展失敗進行故障排除

在Azure門戶中查詢的位置？

在哪裡查詢VM?

簡介

本文檔介紹如何對部署到AzureRM雲的Windows虛擬機器(VM)的Azure診斷擴展失敗進行故障排除。

背景資訊

Azure診斷是一個擴展，可以新增到已部署的Windows VM以從VM收集更多資訊。

對Azure診斷擴展失敗進行故障排除

在Azure門戶中查詢的位置？

在Azure門戶中，如果您檢視VM關係圖並按一下擴展元件，可以檢視有關擴展的資訊：

步驟1.選擇受影響的虛擬機器。

步驟2.然後選擇「監控」部分下的圖表。

步驟3.在圖中的診斷擴展中選擇Open。

這將顯示一條錯誤消息，指示來自入口的失敗擴展。

在哪裡查詢VM?

- 包含日誌資訊的目錄位於C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\下。

- 其中兩個主日誌位於C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\Logs，該日誌包含DiagnosticsPluginLauncher.log和DiagnosticsPlugin.log。

- 包含代理日誌(MonAgentHost.log)的第三個檔案位於： C:\WindowsAzure\Logs\Plugins\Microsoft.Azure.Diagnostics.IaaSDiagnostics<DiagnosticsVersion>\WAD0107\Configuration\MonAgentHost.<seq_num>.log。

附註：需要運行代理才能成功運行診斷擴展，以便前兩個日誌看起來可能沒有錯誤，但代理可能包含啟動錯誤。