目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文檔描述了部署在任何雲上失敗時出現的問題，錯誤消息為「格式說明符「%s」。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據CloudCenter 4.8.0.0、4.8.0.1和4.8.1版。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

Windows部署到使用主機名callout指令碼的任何雲均失敗，並出現錯誤消息「格式說明符「%s」。 日誌中也出現相同的錯誤消息。

解決方案

這是一個已知錯誤。目前唯一的解決方法是關閉主機名標註，或升級到4.8.0.2，這是解決此問題的最早版本。