目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文描述對操作策略所做的更改無法儲存的問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco CloudCenter 4.7.1.1.

- Cisco CloudCenter 4.8.0。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當使用引數更改「操作」策略並儲存策略時，該參數列示已應用更改，但是GUI不儲存使用者預期的更改。

執行對象:應用程式部署

活動時：狀態已更改

操作型別:執行命令

指令碼：選擇指令碼的名稱

1. 「作業狀態」操作策略。

2.使用指令碼名稱儲存「作業狀態」操作策略更改。

3. 確認已成功儲存操作策略「作業狀態」。

4.操作策略「作業狀態」未按預期儲存更改。

解決方案

4.8.1.版本的CloudCenter中提供了此修復。

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

問題：當使用者嘗試使用操作策略部署應用程式時，操作策略未按照指令碼執行。

解析:MongoDB關閉，因此通知服務也關閉 — 這阻止了策略執行。MongoDB啟動並運行後，指令碼按照設計執行。