目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文檔介紹在將4.8.0.工作映像部署到具有以應用程式為中心的基礎設施(ACI)的VMware時收到的錯誤。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據雲中心版本4.8.0。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當您在帶有ACI的VMware中部署4.8.0.工作映像時，您會看到以下兩個錯誤消息之一：

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter ECS:L3out:L3Out-EPG is of the wrong format!

或

ERROR policy.AciSecurityPolicyUtil [threadPoolExecutor-1]  -

External network parameter is of the wrong format

解決方案

這是4.8.0. worker映像的一個已知問題。它無法理解3個值的L3 Out，請參閱CORE-15315(狀態：已在版本4.8.1中修復。)瞭解更多資訊。

此問題已在4.8.0.1中解決，請將Worker映像升級到4.8.0.1以解決。