目錄

簡介

如何將本地儲存庫從Apache切換到Nginx?

簡介

本文檔介紹如何修改本地儲存庫以使用Nginx而不是Apache。

如何將本地儲存庫從Apache切換到Nginx?

1. 建立Apache的備份，以便在Nginx中重新使用：

- mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup

2. 使用命令apachectl stop停止Apache服務。

3. 確認Apache已使用ps -ef停止 | grep apache或ps -ef | grep httpd。

4. 使用命令mv var/www/html /tmp將專案移動到/tmp資料夾。

5. 使用yum erase httpd指令刪除Apache。

6. 使用命令install nginx安裝Nginx。

7. 使用cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/命令將備份移動到新安裝的Nginx。

8. 使用命令service nginx restart重新啟動Nginx伺服器。

9. 使用ps -ef 指令驗證Nginx是否執行 | grep nginx。

10. 驗證它是否使用：

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
如果是 下載python指令碼，則所有內容都應啟動並運行。

請確保沒有任何代理設定。如果繼續看到代理伺服器設定，可以發出以下命令取消設定：

- 取消設定http_proxy

- 取消設定https_proxy