目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

問題

解決方案

已知瑕疵

簡介

本文檔介紹當使用者無法儲存配置檔案或部署應用程式時，在使用者介面(UI)中發生的版本環路錯誤的解決方案。

作者：思科TAC工程師Aswathi Surendran。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Linux介面

- 虛擬機器環境

採用元件

本檔案中的資訊是根據CloudCenter 4.x版。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

當您嘗試儲存應用程式配置檔案時，使用者在UI中收到一個錯誤：

"無法儲存拓撲：無法儲存儲存庫中的內容（可能是版本循環）」。

問題

在UI中，使用者收到以下錯誤：

"無法儲存拓撲：無法儲存儲存庫中的內容（可能是版本循環）」。

在CCM osmosix.log中發現錯誤：

VENDOR_ID::1::USER_ID::2::2016-10-05 20:35:32,923 ERROR impl.DistributedJobTemplateRepositoryImpl [http-apr-10443-exec-6]  - Unable to save the content in the repository.

VENDOR_ID::1::USER_ID::2::2016-10-05 20:35:32,923 ERROR impl.DistributedJobTemplateRepositoryImpl [http-apr-10443-exec-6]  - IO violation while writing content.

com.osmosix.commons.exception.CliqrApplicationException: Unable to save the content in the repository (possibly a version loop).

解決方案

1.通過安全外殼(SSH)登入到CloudCenter Manager(CCM)。

2.刪除這兩個資料夾：

- /tmp/repository

- /tmp/hsperfdata_<userid>

3.重新啟動Tomcat服務：

- /etc/init.d/tomcat stop

- /etc/init.d/tomcat start

已知瑕疵

JIRA可以解決此問題：CORE-12253。

CDETS缺陷：CSCvf58580。

將SR連結到TZ文章，並在您需要執行解決方法時連結到CDETS缺陷。