目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文檔介紹如何在將應用程式部署到Amazon Web Services(AWS)時解決錯誤消息「同一許可權不得出現多次」。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cloud Center 4.X版。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

將作業部署到AWS時，部署可能會因此錯誤而失敗；"同一許可權不能出現多次。"

解決方案

1. 登入到Cloud Center Manager(CCM)使用者介面(UI)。

2. 導航至Applications。

3. 選擇部署時產生錯誤的應用程式。

4. 選擇Edit/Update選項。

5. 確認防火牆規則下的節點中沒有一個定義兩次相同的規則。每個節點防火牆規則只能定義一次。

6. 儲存應用配置檔案。