目錄

簡介

背景資訊

如何將原子介面卡/介面卡匯入為原子工作流？

簡介

本文說明如何將原子介面卡/介面卡作為原子工作流匯入。

背景資訊

根據本文檔 — https://docs.cloudcenter.cisco.com/display/ACTIONORCHESTRATOR/Action+Orchestrator+5.0.0

支援應該為客戶提供作為原子工作流的原子介面卡或介面卡的訪問/資訊。包括Azure、Vmware、Kubernetes、DNAC、UCSD等

如何將原子介面卡/介面卡匯入為原子工作流？

這是匯入原子介面卡的步驟。要檢視此內容的錄製，請按一下此處。

播放錄製

密碼：7NqHgvXV

附註：由於匯入/匯出資料夾中的更改，您必須位於AO 5.0.1版或更高版本上。

1. 導航到此網站：https://github.com/cisco/ActionOrchestratorContent

2. 如果您沒有Git使用者帳戶，則需要建立一個。

3. 開啟Action Orchestrator並導航到Admin頁面，然後按一下Git Repositories連結，如下圖所示。

4. 按一下NEW GIT REPOSITORY。

5. 為回購協定指定顯示名稱。

6. 在Default Account Keys下，按一下NEW，然後選擇Git Password-Based Credentials。

7. 為Account Key指定一個顯示名稱，然後輸入第#2步中建立的git使用者和密碼（如果已經存在，則不需要建立密碼）。

8. 對於協定，請按一下HTTPS。

9. 對於REST API回購型別，請選擇GITHUB。

10. 在api.github.com/repos/cisco/ActionOrchestratorContent中的REST API REPO輸入中。

11. 將分支保留為主分支。

12. 您將需要根據要使用的內容輸入代碼路徑。如果您希望獲得原子介面卡（如ACI、UCSD、Kubernetes等），應將代碼路徑設定為/atomic-actions。如果要獲取工作流示例，應將代碼路徑置為/workflow-examples。如果您需要這兩種連線，則需要建立2個單獨的git連線。

13. 按一下Submit以建立回購連線。

14. 接下來匯入原子介面卡。

15. 按一下「工作流」區域。

16. 按一下「Import」（匯入）。

17. 選擇剛創建的GIT回購。

18. 然後選擇要匯入的適當FILENAME（原子介面卡）並選擇所需的版本。

19. 選中IMPORT AS NEW WORKFLOW(CLONE)覈取方塊。

20. 按一下IMPORT。

21. 工作流匯入，然後可用於「活動」下的工具箱中。

附註：該工作流將匯入到「工作流」(Workflow)區域中的ATOMIC WORKFLOW標題下。