目錄

簡介

必要條件

最佳作法指南

VMware版本

OVA 部署

CPU

記憶體

硬碟

其他硬碟

網路

限制

VMware相容性清單

簡介

本文檔以指南格式介紹Catalyst Center VA部署的最佳實踐。

必要條件

VMware和vSphere解決方案的基本知識。

本文檔中使用以下縮寫：

VM =虛擬機器。

OVA = 開放式虛擬裝置。

VA =虛擬裝置。

Catalyst Center VA = ESXi上的Catalyst Center。

- 運行任何版本的Catalyst Center VA。

- VMware vSphere Client 7.0或8.0。

最佳作法指南

本指南的目標是：

- 顯示上傳OVA時應用的預設配置。

- 詳細說明可以修改什麼配置，以及預設情況下必須保留什麼配置。

注意：不支援在虛擬機器中修改CPU、RAM、預設硬碟和網路介面卡型別。本文檔中列出了唯一支援的更改。

VMware版本

確保您運行的是VMware 7.0、8.0或更高版本：

- 導航到VMware漢堡選單>資產，選擇安裝Catalyst Center VM的節點，然後選擇摘要頁籤。

- 在主機詳細資訊部分確認VMware版本：

VMware版本

OVA 部署

提示：如果您尚未安裝Catalyst Center VA，請參閱本指南：建立虛擬機器。

透過選擇VM確認VM硬體配置並導航到操作>編輯設定：

OVA 部署

警告：無法修改這些引數。如果您看到任何不符合此處所列專案的專案，您的部署將不受支援。

下表顯示您可以修改和無法修改的VM資源。

不可編輯

CPU

RAM

預設硬碟（3個硬碟）

網路介面卡型別

可編輯

其他硬碟

對映到虛擬交換機的網路介面卡

CPU

CPU

32

預留

6400兆赫

限制

無限制MHz

股份

高64000

CPU

記憶體

記憶體

256 GB

預留

256 GB

限制

無限制MB

股份

正常2621440

記憶體

硬碟

註：預設情況下，OVA（安裝）共建立3個硬碟。

硬碟1

高畫質

100 GB

類型

密集布建或精簡布建

硬碟1

硬碟2

高畫質

550 GB

類型

密集布建或精簡布建

硬碟2

硬碟3

高畫質

2.295太位元組

類型

密集布建或精簡布建

硬碟3

其他硬碟

注意：您可以為特定使用案例(例如：儲存備份檔案的位置)新增任何額外的硬碟。

物理磁碟配置。

Catalyst Center Virtual Appliance提供將外部磁碟裝載到虛擬機器的選項，以實現保證和自動化備份。附註：

其他硬碟

注意：只有單節點虛擬機器才支援「物理磁碟」選項。

網路

網路介面卡1 -企業。

網路介面卡1 =必須對映到vSwitch。

介面卡型別= VMXNET3。

網路介面卡2 -管理。

網路介面卡2 =必須對映到vSwitch。

介面卡型別= VMXNET3。

注意：在Catalyst Center VA OVA版本2.3.7.4中，只有企業版介面可用。如果您要設定「管理」介面，您必須手動新增網路介面卡。

提示：在Linux來賓作業系統中，VMXNET3驅動程式符合NAPI標準。NAPI是一種中斷緩解機制，透過在資料包接收期間在中斷模式和輪詢模式之間來回切換，提高了Linux上的高速網路效能。

網路介面卡

限制

有關ESXi Catalyst Center的發行版本註釋，請參閱限制和限制部分。

- Catalyst Center VA不支援以下VMware vSphere功能：

- 容錯

- 掛起和恢復VM

- 克隆VM

- 快照（作為備份）

警告：不支援在Catalyst Center VA上使用快照，這會導致部署中出現重大問題。

要確認未使用快照，請導航到VM並導航到操作>快照>管理快照。

管理快照

確認沒有VM快照：

VM快照

VMware相容性清單

當虛擬機器和ESXi主機由vCenter管理時，我們需要確認它們是否相容。

一般相容性不相符，而且虛擬機器器可能有錯誤或意外行為。

在部署中，選擇VM並導航至摘要> VM硬體。

請注意VM Hardware資訊下的Compatibility行。

VM硬體

要比較VMware產品相容性表中的值，請參閱VMware硬體相容性。

VMware硬體相容性

您必須修正任何不相符的相容性。