目錄

簡介

背景資訊

故障代碼F1344

故障代碼F1425

解決故障的詳細步驟

範例

簡介

本文檔介紹修復ACI故障F1344和F1425的步驟。

背景資訊

ACI故障F1344和F1425修復程式都包含在同一個文檔中，因為處理這些故障的方法可能具有相似性。

故障代碼F1344

當由於同一虛擬路由和轉發(VRF)中的子網重疊而存在配置故障時，發生故障代碼1344。

在同一VRF中，很可能有一個以上的第3層(L3)介面配置了可以觸發故障的同一子網。

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1344"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1344

ack : yes

annotation :

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2019-05-05T14:35:10.660+03:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-1003/sys/ipv4/inst/dom-TN_PROD:VRF_PROD_CRIT/if-[vlan37]/addr-[192.168.88.126/25]/fault-F1344

domain : infra

extMngdBy : undefined

highestSeverity : warning

lastTransition : 2019-05-05T14:37:18.540+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

故障生成的常見示例：

1. L3Out上的環回IP與L3Out上的IP地址重疊。

2.網橋域(BD)和/或EPG子網下的子網字首重疊組合。

故障代碼F1425

當IPv4地址狀態的運行狀態更改為子網重疊/沒有已配置為靜態路由下一跳的主地址/地址時，發生故障代碼F1425。

建議操作：要從此故障中恢復，請嘗試以下操作：

- 檢視任何配置問題。

- 驗證配置是否正確/完成。

- 如果介面已關閉，請修正連線/組態，以便介面狀態復原。

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F1425"'

Total Objects shown: 3

# fault.Inst

code : F1425

ack : no

alert : no

annotation :

cause : ip-provisioning-failed

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2022-06-19T03:25:56.759+03:00

delegated : no

descr : IPv4 address(10.66.212.97/28) is operationally down, reason:Subnet overlap on node 211 fabric hostname SULM-WLEF-CI-211

dn : topology/pod-1/node-211/sys/ipv4/inst/dom-mgmt:OSS/if-[vlan102]/addr-[10.66.212.97/28]/fault-F1425

domain : access

extMngdBy : undefined

highestSeverity : major

lastTransition : 2022-06-19T03:28:24.946+03:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : major

prevSeverity : major

rn : fault-F1425

rule : ipv4-addr-oper-st-down

severity : major

status :

subject : oper-state-err

title :

type : operational

uid :

userdom : all

解決故障的詳細步驟

1.隔離可能與L3Outs上的環回地址重疊的任何L3Out介面。

2.隔離EPG子網和/或BD之間重疊的所有子網。

由於IP地址重疊可能用於環回/L3Outs或BD子網，因此最好獲得IP地址的完全轉儲。

apic# moquery -c ipv4Addr

識別重疊後，可以使用以下命令之一來檢查重疊是否與任何特定BD配置相關。

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

它需要使用grep進行一定級別的資料分析，以提取和識別具體的衝突。

範例

故障：

# fault.Inst

code : F1344

ack : no

cause : config-failure

changeSet : ipv4CfgFailedBmp (New: ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag), ipv4CfgState (New: 1), operStQual (New: subnet-overlap)

childAction :

created : 2018-03-14T23:12:40.354+01:00

delegated : no

descr : Address configuration failure. Reason: 1

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]/fault-F1344

domain : infra

highestSeverity : warning

lastTransition : 2018-03-14T23:14:47.336+01:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : warning

prevSeverity : warning

rn : fault-F1344

rule : ipv4-addr-ipv4-cfg-ctrl

severity : warning

status :

subject : failure-to-deploy

type : config

uid :

分析：

有兩個環回：

apic# moquery -c ipv4Addr

<SNIP>

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo21]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp : ipv4:Addraddr_failed_flag,ipv4:Addrctrl_failed_flag,ipv4:AddrlcOwn_failed_flag,ipv4:AddrmodTs_failed_flag,ipv4:AddrmonPolDn_failed_flag,ipv4:Addrpref_failed_flag,ipv4:Addrtag_failed_flag,ipv4:Addrtype_failed_flag,ipv4:AddrvpcPeer_failed_flag

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 1

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:58.033+01:00

monPolDn :

operSt : down

operStQual : subnet-overlap

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

# ipv4.Addr

addr : 10.23.255.3/32

childAction :

ctrl :

dn : topology/pod-1/node-301/sys/ipv4/inst/dom-O-HMPO-Prod:O-HMPO-DB-DMZ-Prod-VRF/if-[lo23]/addr-[10.23.255.3/32]

ipv4CfgFailedBmp :

ipv4CfgFailedTs : 00:00:00:00.000

ipv4CfgState : 0

lcOwn : local

modTs : 2018-03-14T16:11:54.905+01:00

monPolDn :

operSt : up

operStQual : up

pref : 1

rn : addr-[10.23.255.3/32]

status :

tag : 0

type : primary

vpcPeer : 0.0.0.0

Lo21與Lo23重疊。

它屬於同一VRF中的兩個不同的L3Out。