目錄

簡介

背景資訊

示例1. duplicate-subnets-within-ctx

示例2. dhcp-policy-not-present

簡介

本文檔介紹修復ACI故障F0469的步驟。

背景資訊

故障：

F0469: fltFvBDConfigIssuesConfig-failed

說明:

當為Bridge Domain(BD)或/和AEpG定義一個或多個與Ctx關聯的重複子網時，會發生此故障。

建議的操作：

如果您看到此錯誤，請採取以下措施：

- 針對ctx內重複子網的問題：查詢此BD關聯的Ctx並查詢與Ctx關聯的所有其他BD，查詢在上一步中找到的與BD關聯的所有AEpG，並驗證沒有為AEpG和與Ctx關聯的BD配置單個子網。

- 針對dhcp-policy-not-present問題：檢查配置並確保BD使用的DHCP許可證配置檔案在租戶中定義。

如果此操作不能解決問題，請建立技術支援檔案並與Cisco TAC聯絡。

示例1. duplicate-subnets-within-ctx

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual:duplicate-subnets-within-ctx, configSt:failed-to-apply, debugMessage:uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

childAction :

created : 2021-02-26T08:17:51.577+00:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b due to duplicate-subnets-within-ctx: uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b ,uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_950fc40b-be9a-4663-abdd-79e279aaca26

dn : topology/pod-1/node-112/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-prj_e34f5d661fdc40829879720415a3dab5/BD-net_7eef8519-0731-43bd-9e3b-849c266dc83b]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2021-02-26T08:20:11.597+00:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

type : config

uid :

獲取BD資訊和關聯的子網。

apic# moquery -c fvSubnet

apic# moquery -c fvBD

檢查所部署的子網以跟蹤不同BD的同一虛擬路由和轉發(VRF)(Ctx)內的任何重疊。

moquery -c fvSubnet | grep ^dn

修正:

更正子網重疊。

示例2. dhcp-policy-not-present

Site1-apic1# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0469"'

Total Objects shown: 2

# fault.Inst

code : F0469

ack : no

alert : no

annotation :

cause : configuration-failed

changeSet : configQual (New: dhcp-policy-not-present), configSt (New: failed-to-apply)

childAction :

created : 2024-01-23T13:43:08.484-05:00

delegated : yes

descr : BD Configuration failed for uni/tn-abc3/BD-BD1 due to dhcp-policy-not-present:

dn : topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/bd-[uni/tn-abc3/BD-BD1]-isSvc-no/bdcfgissues/fault-F0469

domain : tenant

extMngdBy : undefined

highestSeverity : minor

lastTransition : 2024-01-23T13:45:53.575-05:00

lc : raised

modTs : never

occur : 1

origSeverity : minor

prevSeverity : minor

rn : fault-F0469

rule : fv-bdconfig-issues-config-failed

severity : minor

status :

subject : management

title :

type : config

uid :

userdom : all

檢查為有問題的BD部署的DHCP標籤。

Site1-apic1# moquery -c dhcpLbl

# dhcp.Lbl

name : test1

annotation :

childAction :

descr :

dn : uni/tn-abc3/BD-BD1/dhcplbl-test1

extMngdBy :

lcOwn : local

modTs : 2024-01-23T13:46:03.163-05:00

monPolDn : uni/tn-common/monepg-default

nameAlias :

owner : tenant

ownerKey :

ownerTag :

rn : dhcplbl-test1

status :

tag : yellow-green

uid : 15374

userdom : :all:

檢查是否存在中繼策略，在本例中為test1 dhcp relay policy。在下一個輸出中，您可以看到test1 dhcp relay policy不存在，因此出現了錯誤。

Site1-apic1# moquery -c dhcpRelayP | grep dn

dn : uni/tn-pk/relayp-PK-Global-DHCP-Relay-Policy

dn : uni/infra/relayp-default

修正:

刪除沒有與之關聯的相應策略的DHCP標籤。