目錄

簡介

背景資訊

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

網路圖表

組態

遠端WAN配置（ACI主交換矩陣端）

遠端WAN配置（RLEAF端）

ACI配置步驟1。配置Pod交換矩陣設定策略

ACI配置步驟2.配置從骨幹到IPN的外部路由

ACI配置步驟3.發現遠端枝葉

ACI配置步驟4.配置從RLEAF到IPN的路由外端

ACI配置步驟5.建立交換矩陣外部連線策略

ACI配置步驟6.將遠端枝葉註冊到ACI交換矩陣Pod

ACI配置步驟7.遠端枝葉的QoS配置

ACI配置步驟8（可選）。使用遠端枝葉建立虛擬埠通道(vPC)顯式保護組

驗證

RLeaf TEP審閱

主幹TEP稽核

遠端枝葉可路由子網

F0467配置失敗

啟動驗證

相關資訊

簡介

本文描述了使用應用策略基礎設施控制器(APIC)GUI在現有以應用為中心的基礎設施(ACI)交換矩陣中發現和配置遠端枝葉(RLEAF)的步驟。

背景資訊

ACI遠端枝葉交換機部署可幫助客戶將ACI交換矩陣（ACI服務和APIC管理）擴展到沒有連線本地主幹交換機或APIC的遠端資料中心。 遠端枝葉交換機通過廣域網(WAN)新增到交換矩陣中的現有Pod。在主資料中心中部署的所有策略都部署在遠端交換機中，其行為類似於屬於交換矩陣的本地枝葉交換機。在遠端枝葉拓撲中，所有單播流量都通過第3層通過VXLAN傳輸。第2層廣播、未知的單點傳播和多點傳播(BUM)流量會透過前端複製(HER)通道傳送，不需要使用多點傳送。遠端站點上的所有本地流量都直接在端點之間交換，無論是物理的還是虛擬的。任何需要使用脊柱代理的流量都會轉發到主交換矩陣。與本地枝葉一樣，遠端枝葉可用於連線虛擬伺服器、物理伺服器和容器。到連線到遠端枝葉的終端的流量通過遠端枝葉交換機進行本地轉發。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- ACI光纖

- ACI GUI

- ACI枝葉和主幹交換機CLI

- NXoS交換機CLI

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- APIC版本3.1(2q)

- 主幹LC N9K-X9732C-EX

- 枝葉N9K-X9732C-EX

- IP網路(IPN)- Nexus 7000、N7K-SUP2E、N7K-F348XP-25

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

ACI 3.1(1)版本支援遠端枝葉解決方案。表中列出了截至編寫本文檔之日支援遠端枝葉解決方案的硬體清單。

骨幹/枝葉

型號

固定骨幹

N9364C

模組化主幹LC

N9732C-EX

N9736C-FX

葉

N93180YC-EX

N93180YC-FX

N93108TC-EX

N93108TC-FX

N93180LC-EX

N9348GC-FXP

N9336C-FX2

設定

網路圖表

此網路圖表說明此範例中使用的拓撲。

組態

本文檔主要介紹用於遠端枝葉部署的配置的ACI端，但不涉及IPN交換機WAN端配置的全部詳細資訊。但是，此處列出了來自IPN的一些重要配置以供參考。

遠端WAN配置（ACI主交換矩陣端）

以下是在連線到主交換矩陣中的ACI主幹的IPN裝置中使用的配置：

vrf context RLEAF

description VRF created for remote-leaf lab

router ospf 1

vrf RLEAF

router-id 172.16.191.191

area 0.0.0.1 nssa

# In this example same IPN router is used to connect to RLEAF and SPINE

interface loopback191

vrf member RLEAF

ip address 172.16.191.191/32

連線到主幹的IPN上的介面特定配置。

朝向骨幹–601

朝向骨幹–501

interface Ethernet3/38

mtu 9150

no shut

interface Ethernet3/38.4

指向spine601的描述連結

mtu 9150

encapsulation dot1Q 4

vrf成員RLEAF

ip address 10.10.19.10/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1區域0.0.0.1

no shut

interface Ethernet3/39

mtu 9150

no shut

interface Ethernet3/39.4

指向spine501的描述連結

mtu 9150

encapsulation dot1Q 4

vrf成員RLEAF

ip address 10.10.20.10/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1區域0.0.0.1

no shut

遠端WAN配置（RLEAF端）

以下是在連線到遠端枝葉的IPN裝置中使用的配置：

vrf情景RLEAF

說明為遠端枝葉實驗室建立的VRF

router ospf 1

vrf RLEAF

router-id 172.16.191.191

區域0.0.0.1 nssa

#在本示例中，使用同一IPN路由器連線到RLEAF和SPINE

interface loopback191

vrf成員RLEAF

ip address 172.16.191.191/32

連線到RLEAF的IPN上的介面特定配置：

向RLEAF-204前進

朝RLEAF-203

interface Ethernet3/34

mtu 9150

no shut

interface Ethernet3/34.4

指向rleaf204的描述連結

mtu 915

encapsulation dot1Q 4

ip access-group 100 in

vrf成員RLEAF

ip address 10.10.21.10/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1區域0.0.0.1

ip dhcp中繼地址10.0.0.1

ip dhcp中繼地址10.0.0.2

ip dhcp中繼地址10.0.0.3

no shut

interface Ethernet3/35

mtu 9150

no shut

interface Ethernet3/35.4

指向rleaf203的描述連結

mtu 9150

encapsulation dot1Q 4

ip access-group 100 in

vrf成員RLEAF

ip address 10.10.22.10/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1區域0.0.0.1

ip dhcp中繼地址10.0.0.1

ip dhcp中繼地址10.0.0.2

ip dhcp中繼地址10.0.0.3

no shut

註：確保dhcp中繼IP在連線到遠端枝葉的介面下配置了APIC交換矩陣IP地址。這是遠端枝葉從APIC獲取載入程式檔案所必需的。在本示例中，10.0.0.1、10.0.0.2、10.0.0.3是APIC TEP IP地址。遠端枝葉向WAN傳送DHCP DISCOVER，以獲取連線到WAN路由器的子介面的IP地址。WAN路由器將DHCP發現消息從遠端枝葉中繼到POD中的APIC。

ACI配置步驟1。配置Pod交換矩陣設定策略

1.定位至「結構」>「庫存」>「Pod結構設定策略」。

2.按兩下以開啟現有Pod的交換矩陣設定策略。

3.新增(+)遠端池，提供遠端ID（在本例中為11）和遠端池(在本例中為172.17.0.0/20)，然後按一下Submit。影象片段可以顯示不同的IP編址方案。

注意：遠端枝葉TEP池子網不能與主交換矩陣TEP池子網重疊。使用的子網必須是/24或更低。

ACI配置步驟2.配置從骨幹到IPN的外部路由

1.導航到租戶>基礎設施>外部路由網路。

2.按一下右鍵並建立Routed Outside。

3.配置脊柱到IPN的OSPF外部路由。

4.使用OSPF作為路由協定。

5.使用overlay-1作為VRF。

在此示例中，遠端枝葉連線到單個Pod交換矩陣。因此，未選擇「Enable remote leaf with Multipod」。如果將遠端枝葉與多容器交換矩陣一起使用，則必須選中此選項。

為連線到IPN的每個主幹（在本示例中為node-501和node-601）配置節點配置檔案。此處顯示了node-501的示例。對節點601執行相同的步驟。影象片段可以顯示不同的IP編址方案。

為IPN連線配置介面配置檔案。

注意：確保使用encap vlan-4與單個Pod進行遠端枝葉整合。

例如path-501/pathep-[eth1/9]。

path-601/pathep-[eth2/9]示例。

為IPN配置L3Out網路（外部EPG）。

現在您已將OSPF L3Out從骨幹（節點501和節點601）配置到IPN裝置。如果IPN上的OSPF配置正確，則OSPF鄰接關係應處於開啟狀態並交換路由。因此，請檢查從脊柱到IPN裝置的OSPF相鄰關係。

從骨幹：

spine501# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:00:36 10.10.20.10     Eth1/9.9

spine501#

spine601# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:00:39 10.10.19.10     Eth2/9.9

spine601#

在IPN上：

SPINE-IPN# show ip ospf neighbors vrf RLEAF

OSPF Process ID 1 VRF RLEAF

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.60.60       1 FULL/ -          00:00:06 10.10.19.11     Eth3/38.4

172.16.50.50       1 FULL/ -          00:00:17 10.10.20.11     Eth3/39.4

SPINE-IPN#

現在，您在脊柱和IPN之間具有OSPF鄰居關係，您可以看到通往ACI交換矩陣Pod基礎設施網路的路由是通過OSPF在IPN中學習的。

SPINE-IPN# show ip route vrf RLEAF

IP Route Table for VRF "RLEAF"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%' in via output denotes VRF

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 2/0

*via 10.10.19.11, Eth3/38.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

*via 10.10.20.11, Eth3/39.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

< snip >

SPINE-IPN#

ACI配置步驟3.發現遠端枝葉

在此階段，交換矩陣已準備好通過WAN發現連線到IPN的遠端枝葉。確保連線到RLEAF的IPN具有通過WAN網路到達ACI Pod Infra網路的路由。

RLEAF-IPN# show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID            Local Intf      Hold-time  Capability  Port ID

switch               Eth3/34         120        BR           Eth1/54

switch               Eth3/35         120        BR           Eth1/54

Total entries displayed: 2

RLEAF-IPN#

RLEAF-IPN# show ip route vrf RLEAF

IP Route Table for VRF "RLEAF"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 2/0

*via 10.10.19.11, Eth3/38.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

*via 10.10.20.11, Eth3/39.4, [110/20], 00:01:21, ospf-1, nssa type-2

< snip >

檢查連線到遠端枝葉的IPN，確保APIC交換矩陣IP地址配置為DHCP中繼。

RLEAF-IPN# show ip dhcp relay

< snip >

Helper addresses are configured on the following interfaces:

Interface        Relay Address     VRF Name

-------------    -------------     --------

Ethernet3/34.4    10.0.0.1

Ethernet3/34.4    10.0.0.2

Ethernet3/34.4    10.0.0.3

Ethernet3/35.4    10.0.0.1

Ethernet3/35.4    10.0.0.2

Ethernet3/35.4    10.0.0.3

RLEAF-IPN#

在ACI GUI中導航到Inventory > Fabric Membership，然後檢查是否發現了新交換機。

將新發現的枝葉註冊到現有交換矩陣：

1.根據序列號識別新的枝葉。

2.按一下右鍵新發現的枝葉，然後按一下Register。

3.提供正確的Pod ID和節點ID。

4.選擇RL TEP POOL。

5.提供節點名稱。

6.檢查並確認已將Role選為遠端枝葉。

7.按一下更新。

注意：請確保選擇在步驟1中配置的正確RL TEP池。此外，從下拉選單中選擇RL TEP POOL時，請選中並確認已自動將Role選為遠端枝葉。

現在，您可以看到節點型別標識為「遠端枝葉」，狀態標識為「發現」。該節點尚未獲得結構IP地址。

ACI配置步驟4.配置從RLEAF到IPN的路由外端

1.定位至「租戶」>「基礎設施」>「外部路由網路」，然後創建「外部路由」。

2.為節點203和204建立RLEAF節點配置檔案。

現在，您可以從Node ID下拉選單中選擇rleaf-203(Node-203)和rleaf-204(Node-204)，因為它們現在已在交換矩陣中發現。

RLEAF 203節點配置檔案：

RLEAF 204節點配置檔案：

為node-203和node-204建立RLEAF介面配置檔案：

註：由於RLEAF203或RLEAF204未註冊，因此您無法在Node下拉選單中看到Noderleaf-203(Node-203)或rleaf-204(Node-204)。因此，請在節點與路徑欄位中手動輸入路徑，如下圖所示。

為node-203建立介面配置檔案。手動輸入節點和路徑欄位，如下所示。

Node: topology/pod-1/node-203

Path: topology/pod-1/paths-203/pathep-[eth1/54]

為node-204建立介面配置檔案。手動輸入節點和路徑欄位，如下所示。

Node: topology/pod-1/node-204

Path: topology/pod-1/paths-204/pathep-[eth1/54]

建立L3Out外部網路（外部EPG）：

ACI配置步驟5.建立交換矩陣外部連線策略

1.導航到Tenant > Infra > Policies > Protocol > Fabric Ext Connection Policy > Fabric External Connection Policy並建立Intransite/Intersite Profile。

2.使用連接到WAN路由器(IPN)的RLEAF203和RLEAF204的外部網路，新增交換矩陣外部路由配置檔案。

3.在本例中，這些地址分別為10.10.22.0/24和10.10.21.0/24。

ACI配置步驟6.將遠端枝葉註冊到ACI交換矩陣Pod

然後，遠端枝葉從APIC TEP池獲取交換矩陣IP地址。

請等待一段時間，以使遠端枝葉進入活動狀態。現在，您可以看到遠端枝葉rleaf-203和rleaf-204已註冊到ACI交換矩陣。

apic3# acidiag fnvread

ID   Pod ID                 Name    Serial Number         IP Address    Role        State   LastUpdMsgId

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101        1              leaf101      SAL1946SWJM     10.0.232.64/32    leaf         active   0

102        1              leaf102      SAL1946SWNS     10.0.232.73/32    leaf         active   0

103        1              leaf103      SAL1946SWNU     10.0.232.69/32    leaf         active   0

104        1              leaf104      SAL1946SWNT       10.0.8.64/32    leaf         active   0

201        1              leaf201      FDO21031WXP     10.0.232.72/32    leaf         active   0

202        1              leaf202      FDO20331BFQ     10.0.232.68/32    leaf         active   0

203        1             rleaf203      FDO22080JDA      172.17.3.128/32    leaf         active   0

204        1             rleaf204      FDO220810B0      172.17.7.128/32    leaf         active   0

501        1             spine501      FOX1949GHHM     10.0.232.66/32    spine        active   0

601        1             spine601      FOX1948G9EA     10.0.232.65/32    spine        active   0

Total 10 nodes

apic3#

現在，您可以看到遠端枝葉和IPN之間的OSPF相鄰關係。

從2003年RLEAF開始：

rleaf203# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:24:57 10.10.22.10     Eth1/54.6

rleaf203#

rleaf203# show ip route vrf overlay-1

IP Route Table for VRF "overlay-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.22.10, eth1/54.6, [110/20], 00:30:24, ospf-default, nssa type-2

10.0.0.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.22.10, eth1/54.6, [110/20], 00:30:24, ospf-default, nssa type-2

< snip >

從2004年RLEAF開始：

rleaf204# show ip ospf neighbors vrf overlay-1

OSPF Process ID default VRF overlay-1

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.191.191  1 FULL/ -          00:25:36 10.10.21.10     Eth1/54.6

rleaf204#

rleaf204# show ip route vrf overlay-1

IP Route Table for VRF "overlay-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.0.0.0/16, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.21.10, eth1/54.6, [110/20], 00:31:37, ospf-default, nssa type-2

10.0.0.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 10.10.21.10, eth1/54.6, [110/20], 00:31:37, ospf-default, nssa type-2

< snip >

在IPN上：

RLEAF-IPN# show ip ospf neighbors vrf RLEAF

OSPF Process ID 1 VRF RLEAF

Total number of neighbors: 4

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

172.16.204.204  1 FULL/ -          00:26:03 10.10.21.11     Eth3/34.4

172.16.203.203   1 FULL/ -          00:26:03 10.10.22.11     Eth3/35.4

RLEAF-IPN#

ACI配置步驟7.遠端枝葉的QoS配置

需要將ACI交換矩陣類（QoS級別）分類為IPN內的DSCP值。要達到此要求，應使用L3流量的DSCP class-cos轉換策略啟用ACI交換矩陣。使用此配置可以將ACI QOS級別和預設類對映到IPN中的DSCP值。

導覽至Tenant > Infra > Policies > DSCP class-cos translation policy for L3 traffic，如下圖所示。

ACI配置步驟8（可選）。使用遠端枝葉建立虛擬埠通道(vPC)顯式保護組

由於遠端枝葉交換機已註冊到ACI交換矩陣，因此您可以使用遠端枝葉建立vPC顯式保護組。導航到Fabric > Access Policies > Switch Policies > Policies > Virtual Port Channel Default並創建顯式VPC保護組(+)。 影象片段顯示了不同的IP編址方案。

rleaf203# show system internal epm vpc

Local TEP IP                  : 172.17.3.128

Peer TEP IP                   : 172.17.7.129

vPC configured                : Yes

vPC VIP                       : 172.17.3.130

MCT link status               : Up

Local vPC version bitmap      : 0x7

Peer vPC version bitmap       : 0x7

Negotiated vPC version        : 3

Peer advertisement received   : Yes

Tunnel to vPC peer            : Up

vPC# 343

if : port-channel1, if index : 0x16000000

local vPC state : MCEC_STATE_UP, peer vPC state : MCEC_STATE_UP

current link state : LOCAL_UP_PEER_UP

vPC fast conv : Off

rleaf203#

驗證

RLeaf TEP審閱

遠端枝葉資料平面隧道端點(RL-DP-PTEP) — 此IP地址從分配給遠端位置的TEP池分配給每台遠端枝葉交換機。當遠端枝葉節點不是vPC域的一部分時，來自遠端枝葉節點的VXLAN資料包將用此TEP作為源IP地址發起。

遠端枝葉vPC通道端點(RL-vPC) — 這是從分配給遠端位置的TEP池中分配給遠端枝葉節點的vPC對的任播IP地址。如果遠端枝葉交換機是vPC域的一部分，則源自兩個遠端枝葉交換機的所有VXLAN資料包均源自此TEP地址。

rleaf203# show ip int vrf overlay-1

IP Interface Status for VRF "overlay-1"

eth1/54.6, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 64, mode: external

IP address: 10.10.22.11, IP subnet: 10.10.22.0/24

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: ptep

IP address: 172.17.3.128, IP subnet: 172.17.3.128/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 65, mode: unspecified

IP address: 172.16.203.203, IP subnet: 172.16.203.203/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo2, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 72, mode: vpc

IP address: 172.17.3.130, IP subnet: 172.17.3.130/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo3, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 75, mode: dp-ptep

IP address: 172.17.3.129, IP subnet: 172.17.3.129/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1023, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 66, mode: ftep

IP address: 172.17.0.32, IP subnet: 172.17.0.32/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

rleaf203#

rleaf204# show ip int vrf overlay-1

IP Interface Status for VRF "overlay-1"

eth1/54.6, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 64, mode: external

IP address: 10.10.21.11, IP subnet: 10.10.21.0/24

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: ptep

IP address: 172.17.7.128, IP subnet: 172.17.7.128/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 65, mode: unspecified

IP address: 172.16.204.204, IP subnet: 172.16.204.204/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo2, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 71, mode: dp-ptep

IP address: 172.17.7.129, IP subnet: 172.17.7.129/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo9, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 81, mode: vpc

IP address: 172.17.3.130, IP subnet: 172.17.3.130/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo1023, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 66, mode: ftep

IP address: 172.17.0.32, IP subnet: 172.17.0.32/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

rleaf204#

主幹TEP稽核

遠端枝葉單播隧道端點(RL-UCAST) — 這是本地TEP池的任播IP地址部分，自動分配給與遠端枝葉交換機關聯的所有主幹。當單點傳播封包從連線到RLEAF節點的終端傳送到ACI主Pod時，VXLAN封裝封包會傳送目的地RL-Ucast-TEP位址，來源為RL-DP-TEP或RL-vPC。因此，ACI主DC Pod中的任何主幹都可以接收流量，將其解除封裝，執行所需的第2層或第3層查詢，最後重新封裝它並將其轉發到最終目的地。

遠端枝葉 單點傳播 多點傳送通道端點(RL-MCAST-HREP) — 這是本地TEP池中的另一個任播IP位址部分，自動分配給與遠端枝葉交換器相關聯的所有主幹。當連線到遠端枝葉節點的終端產生BUM（第2層廣播、未知單點傳播或多點傳送）流量時，封包會被RLEAF節點封裝，並以目的地為RL-Mcast-TEP位址以及來源為RL-DP-TEP或RL-vPC來傳送。 ACI Pod中的任何主幹都可以接收BUM流量並將其轉送到交換矩陣內。

spine501# show ip int vrf overlay-1

< snip >

lo12, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 88, mode: rl-mcast-hrep

IP address: 10.0.0.37, IP subnet: 10.0.0.37/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo13, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 91, mode: rl-ucast

IP address: 10.0.0.36, IP subnet: 10.0.0.36/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

spine501#

spine601# show ip int vrf overlay-1

< snip >

lo11, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 76, mode: rl-mcast-hrep

IP address: 10.0.0.37, IP subnet: 10.0.0.37/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

lo12, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 79, mode: rl-ucast

IP address: 10.0.0.36, IP subnet: 10.0.0.36/32

IP broadcast address: 255.255.255.255

IP primary address route-preference: 1, tag: 0

spine601#

遠端枝葉可路由子網

如果可以通過IPN/ISN/WAN訪問APIC，則無需遠端子網即可發現遠端枝葉節點。此子網用於為主幹交換機上的APIC建立NAT條目並支援vPOD。此功能也可以與RL Direct結合使用。

F0467配置失敗

如果您使用嚮導將遠端枝葉新增到Pod，則該嚮導不會配置此處列出的所需訪問策略，並且您會看到常見的F0467故障消息。您需要手動建立它們。

- 遠端枝葉節點和枝葉選擇器的枝葉交換機配置檔案

- 遠端枝葉節點的枝葉介面配置檔案和上行鏈路的介面選擇器

- 訪問介面策略組

F0467 Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-infra/out-rl-infra.l3out/instP-ipnInstP node 203 eth1/54 due to Invalid Path Configuration, debug message: invalid-path: Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this interface assigned to it;

topology/pod-1/node-203/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/rtd-[uni/tn-infra/out-rl-infra.l3out/instP-ipnInstP]/node-203/stpathatt-[eth1/54]/nwissues

啟動驗證

由於啟用Bootscript驗證，遠端枝葉可能無法被發現。

基本上，啟用Bootscript Validation後，枝葉會啟動並瞭解其應通過DHCP運行的版本，然後它應從APICS下載映像。但問題是，對於啟用了RL direct的遠端站點，必須在枝葉上安裝特定的攝影機規則，以允許已捕獲的APIC流量。因為bootscript驗證失敗了這些規則，並且對象沒有安裝在RL上。但是，由於未安裝這些對象/規則，因此無法從APIC成功下載映像。

如果您遇到這種情況，請嘗試在BSV關閉的情況下發現RL。

相關資訊

- https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-740861.html

- 技術支援與文件 - Cisco Systems