目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

初始設定

配置步驟

驗證

疑難排解

相關思科支援社群討論

簡介

本文說明如何為思科以應用程式為中心的基礎架構(ACI)中的連線埠通道設定快速連結彙總控制通訊協定(LACP)計時器。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。但是，此處顯示的所有螢幕截圖和命令都是在運行1.1(4e)軟體的ACI交換矩陣上完成的。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在本配置指南的開頭，ACI交換矩陣已經在Leaf2埠1/37-38上配置了埠通道，該埠通道將指向Nexus6000裝置。

設定

初始設定

ACI交換矩陣已配置有在ACI枝葉名稱pod2-leaf2埠1/37-38上運行LACP的埠通道。但是，此埠通道運行預設LACP計時器，如在ACI枝葉上的ssh會話上發出命令所示。

pod2-leaf2# show port-channel summary interface

port-channel  Port Channel interface

pod2-leaf2# show port-channel summary interface port-channel 3

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     Eth      LACP      Eth1/37(P)   Eth1/38(P)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

從GUI的角度看，埠通道在交換矩陣/訪問策略中可見：

導航到Interface Policies > Profiles並為port-channel n6k2-PC命名，其中包含埠37和38

並使用Interface Policies > Policy Groups name:n6k2-PC。

如本圖所示，配置的位置。

配置步驟

步驟1.為快速LACP計時器建立策略。

1.導航到Fabric/Access Policies、Interface Policies > Policies > Port Channel Member Policies，然後按一下右鍵此處。

2.在pop視窗（「建立埠通道成員策略」）中填入名稱（此處為FastLACP）。

3.選擇傳輸速率：快。

4.按一下「提交」。

步驟2.將覆蓋策略新增到埠通道策略組

1.導航到Fabric/Access policies > Interface Policies > Policy Groups。

2.選擇策略名稱n6k2-PC（要應用快速LACP計時器的名稱）。

3.在工作窗格中，導航到選項底部，然後按一下「改寫策略組」旁邊的+(plus)圖示。

在彈出視窗（建立覆蓋策略組）中，指定一個名稱(Fast)並在埠通道成員策略中新增您在步驟1中建立的策略。(FastLACP)

步驟3.將此覆蓋策略新增到形成埠通道的埠組中

1.導航到Fabric/Access Policies > Interface Policies > Profiles，然後在

n6k-2-PC。

2.在工作窗格中，按一下帶有埠組的行，並在「覆蓋策略組」部分新增在埠2（名稱Fast）中建立的覆蓋策略。

3.按一下「更新」

4.按一下「提交」

配置現在已完成。

驗證

通過檢查枝葉的ssh會話，使用以下命令驗證是否已將埠通道真正配置為傳送快速LACP資料包：

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。