目錄

簡介

背景資訊

縮寫

MoP的工作流程

檢查群集狀態

高可用性恢復過程

簡介

本文檔介紹在託管StarOS虛擬網路功能(VNF)的Ultra-M設定的元素管理器(EM)群集中恢復高可用性(HA)所需的步驟。

背景資訊

Ultra-M是經過預先打包和驗證的虛擬化移動資料包核心解決方案，旨在簡化VNF的部署。Ultra-M解決方案包括上述虛擬機器(VM)型別：

- 自動IT

- 自動部署

- Ultra自動化服務(UAS)

- 元素管理器(EM)

- 彈性服務控制器(ESC)

- 控制功能(CF)

- 作業階段功能(SF)

Ultra-M的高級體系結構及涉及的元件如下圖所示：

UltraM體系結構

本文檔適用於熟悉Cisco Ultra-M平台的思科人員。

附註：Ultra M 5.1.x版本用於定義本文檔中的過程。

縮寫

HA

高可用性

VNF

虛擬網路功能

CF

控制功能

SF

服務功能

ESC

彈性服務控制器

澳門幣

程式方法

OSD

對象儲存磁碟

硬碟

硬碟驅動器

固態硬碟

固態驅動器

VIM

虛擬基礎架構管理員

虛擬機器

虛擬機器

EM

元素管理器

UAS

Ultra自動化服務

UUID

通用唯一識別符號

MoP的工作流程

EM HA恢復過程的高級工作流

檢查群集狀態

登入到活動EM並檢查HA狀態。有兩種情況：

1. HA模式為none:

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode none

admin@scm# show ems

%no entries found%

2. EM群集只有一個節點（EM群集由3個虛擬機器組成）：

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

----------------------

2 up down down

在這兩種情況下，都可以通過下一節中提到的步驟來恢復HA狀態。

高可用性恢復過程

從nova清單中確定屬於群集的EM的VM名稱。EM群集將包含三個虛擬機器。

[stack@director ~]$ nova list | grep vnfd1

| e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506 | vnfd1-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.22; DI-INTERNAL2=192.168.2.17; DI-INTERNAL1=192.168.1.14; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.23 |

| 33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62 | vnfd1-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.13; DI-INTERNAL2=192.168.2.14; DI-INTERNAL1=192.168.1.4; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.21 |

| 65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55 | vnfd1-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.4, 192.168.10.9; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.17, 192.168.20.6; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.12; DI-INTERNAL2=192.168.2.6; DI-INTERNAL1=192.168.1.12 |

| e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc | vnfd1-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.22, 192.168.10.14; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.5, 192.168.20.14; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.14; DI-INTERNAL2=192.168.2.7; DI-INTERNAL1=192.168.1.5 |

| b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83 | vnfd1-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.21, 192.168.10.24; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.21, 192.168.20.24; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.20; DI-INTERNAL2=192.168.2.13; DI-INTERNAL1=192.168.1.16 |

| 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385 | vnfd1-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.13, 192.168.10.19; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.9, 192.168.20.22; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.16; DI-INTERNAL2=192.168.2.19; DI-INTERNAL1=192.168.1.21 |

| 4169438f-6a24-4357-ad39-2a35671d29e1 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.6; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.8 |

| 30431294-c3bb-43e6-9bb3-6b377aefbc3d | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.7; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.9 |

| 28ab33d5-7e08-45fe-8a27-dfb68cf50321 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.3; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.7 |

從ESC中停止一個EM，並檢查它是否進入SHUTOFF STATE。

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_INERT_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_SHUTOFF_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

現在，EM進入SHUTOFF STATE後，從OpenStack Platform Director(OSPD)重新啟動另一個EM。

[stack@director ~]$ nova reboot --hard vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a

Request to reboot server <Server: vnfd2-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a> has been accepted.

再次登入EM VIP並檢查HA狀態。

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

如果HA處於「主」狀態，請從ESC啟動之前關閉的EM。否則，繼續從OSPD重新啟動下一個EM，然後再次檢查HA狀態。

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action START vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_ALIVE_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

從ESC啟動EM後，請檢查EM的HA狀態。它應該被恢復了。

admin@scm# em-ha-status

ha-status MASTER

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 4-1516609103

ncs-state ha connected-slave [ 2-1516609363 ]

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

4   up   up   up