章節：vWAAS故障排除

本文介紹如何對vWAAS進行故障排除。

指南目錄

主要文章

瞭解WAAS架構和流量

WAAS初步故障排除

故障排除最佳化

應用加速故障排除

排除CIFS AO故障

排除HTTP AO故障

排除EPM AO故障

排除MAPI AO故障

排除NFS AO故障

排除SSL AO故障

影片AO故障排除

通用AO故障排除

過載故障排除

WCCP故障排除

AppNav故障排除

磁碟和硬體故障排除

串列內聯群集故障排除

vWAAS故障排除

WAAS Express故障排除

排除NAM整合故障

目錄

- 1 識別vWAAS裝置

- 2 vWAAS裝置註冊故障排除

- 3 檢驗vWAAS虛擬介面

- 4 vWAAS網路故障排除

- 5 排除VPATH攔截故障

- 6 診斷過小警報

虛擬WAAS(vWAAS)在主機伺服器（如Cisco UCS）上的VMware ESXi中實施虛擬WAAS裝置。

附註：vWAAS是在WAAS版本4.3.1中引入的。本節不適用於較早的WAAS版本。

識別vWAAS裝置

您可以從WAAS Central Manager的Manage Devices（管理裝置）頁面識別vWAAS裝置。對於所有型別的vWAAS裝置，裝置型別顯示為OE-VWAAS。show version和show hardware CLI命令還會將裝置版本顯示為OE-VWAAS。

圖1. vWAAS裝置型別

當您從「管理裝置」頁面中選擇裝置時，vWAAS裝置的型號取決於裝置控制面板視窗中顯示的CPU數量和最大TCP連線數。這兩個欄位僅針對vWAAS裝置顯示。

圖2. vWAAS功能

模型如下：

- vWAAS-750:2個CPU，最多750個TCP連線

- vWAAS-6000:4個CPU，最多6000個TCP連線

- vWAAS-12000:4個CPU，12000大TCP連線數

- vCM-100N:2個CPU，最多100個節點

- vCM-2000N:4個CPU，最多2000個節點

對於vCM裝置，可以使用show hardware命令確定CPU的數量，該命令將告訴您安裝了哪種vCM型號。

附註：vWAAS裝置顯示已安裝2個磁碟。第一個磁碟是4 GB ，模擬物理WAAS裝置中的快閃記憶體儲存。第二個磁碟01模擬物理WAAS裝置中的硬碟，大小根據vWAAS型號而變化。

show tfo detail命令也會顯示TCP連線最大限制：

vWAAS# show tfo detail

Policy Engine Config Item            Value

-------------------------            -----

State                                Registered

Default Action                       Use Policy

Connection Limit                     750                 <------ Max TCP connection limit

Effective Limit                      750

Keepalive timeout                    3.0 seconds

vWAAS裝置註冊故障排除

必須使用WAAS中央管理器註冊每個vWAAS裝置才能正常運行。如果vWAAS裝置未向中央管理器註冊，則會顯示「未註冊」警報：

vWAAS# show alarms

Critical  Alarms:

----------------

None

Major  Alarms:

-------------

Alarm ID                  Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1  notregistered             vwaas/model                                             <------Not registered  alarm

.  . .

要向中央管理器註冊vWAAS裝置，請在vWAAS裝置上使用cms enable全域性配置命令：

vWAAS# config

vWAAS(config)#  cms enable

Registering  WAAS Application Engine...

Sending  device registration request to  Central Manager with address 2.75.16.100

Please wait,  initializing CMS tables

Successfully initialized CMS tables

. . .

management  services enabled

您可以使用show cms info指令驗證註冊：

vWAAS# show cms info

Device  registration information :

Device Id                            =  1730

Device  registered as                 = WAAS Application Engine

Current WAAS  Central Manager         = 2.75.16.100

Registered  with WAAS Central Manager = 2.75.16.100

Status                                = Online                        <----- Successful  registration

Time of last config-sync              = Thu Aug 19 18:38:13 2010

CMS services  information :

Service cms_ce is running                                             <----- CMS service is running

vWAAS裝置註冊和取消註冊會記錄在系統消息日誌中，其中行以「vWAAS：」開頭。 您可以通過選擇Admin > Logs > System Messages，在Central Manager中檢視系統消息日誌。

圖3. vWAAS註冊系統日誌消息

檢驗vWAAS虛擬介面

vWAAS裝置上提供兩個虛擬介面。

在Central Manager device > Configure > Network > Network Interfaces頁面中，vWAAS介面型別顯示為Virtual（埠通道、備用、內聯和GigabitEthernet不適用），與GigabitEthernet類似。某些GigabitEthernet介面選項（如埠通道、自動感知、速度、模式和備用）不適用於虛擬介面。

您還可以使用show running-config命令檢視虛擬介面：

VWAAS# show running-config interface

primary-interface Virtual 1/0

!

!

!

interface Virtual 1/0

ip address 10.104.227.25 255.255.255.128

exit

interface Virtual 2/0

shutdown

exit

show interface virtual 1/0或show interface virtual 2/0命令可提供更多詳細資訊。

要更改介面配置，可以使用Central Manager的「網路介面」頁或interface、ip和primary-interface配置命令，如下所示：

vWAAS# config

vWAAS(config)# interface virtual 1/0

vWAAS(config-if)# ip addr 10.10.10.15 255.255.255.0

vWAAS(config-if)# end

vWAAS# config

vWAAS(config)# ip default-gateway 10.10.10.1

vWAAS(config)# primary-interface virtual 1/0

vWAAS(config)# end

vWAAS網路故障排除

如果您在vWAAS裝置上沒有看到連線，請檢查vSphere客戶端中的vWAAS網路配置。vWAAS裝置是否連線到正確的vSwitch?

使用vSphere客戶端，可以從裝置頁面跟蹤vWAAS網路連線。確定網路介面卡連線到的網路標籤，確定此網路所連線的虛擬交換機，並確定作為此虛擬交換機成員的物理NIC。驗證配置是否正確。

此外，請確保虛擬交換機VLAN設定已正確配置為可訪問網路。

檢驗vWAAS裝置上配置的IP地址、網路掩碼、預設網關和主介面。有關詳細資訊，請參見上一節「驗證vWAAS虛擬介面」。

在vWAAS裝置上，對預設網關和中央管理器執行ping以確保它們可訪問。

排除VPATH攔截故障

vWAAS裝置可以使用VPATH或WCCP偵聽方法，但不能同時使用這兩種方法。要檢查是否從中央管理器啟用了VPATH攔截，請選擇vWAAS裝置，然後選擇Configure > Interception > VPATH。如果選中Enable VPATH框，則會啟用它。必須先禁用WCCP，然後才能啟用VPATH。

您可以使用vn-service vpath全域性配置命令啟用或禁用VPATH攔截。

在vWAAS裝置CLI中，可以使用show statistics vn-service vpath命令檢視VPATH狀態和統計資訊：

vWAAS# show statistics vn-service vpath

VPATH Statistics

*****************

Packet Statistics

-----------------

VPATH Enabled = YES             <-----Should be YES

VPATH Packet received = 4783472         <-----Should be incrementing

Optimized TCP Packets VPATH returned = 918762          <-----Should be incrementing

WAAS Bypassed VPATH packets returned = 15537

VPATH encapsulated IP pkts(excluding TCP) returned = 0

VPATH encapsulated Non-IP packets returned = 26

VPATH Fragments received = 0

VPATH Fragments returned = 0

VPATH Packets returned when VPATH not configured = 0

Non-VPATH Packets received = 810022

Error Statistics

-----------------

VPATH intercepted packets dropped = 0

VPATH Packet CRC failures = 0

VPATH packets with unsupported Version = 0

VPATH packets with wrong request type = 0

要確定VPATH是否正在傳送ARP請求，請使用tcpdump arp命令。

要顯示TCP流的VPATH MAC地址資訊，請使用show statistics connection egress-methods命令：

vWAAS# show statistics connection egress-methods

-----------------------------------------------------------------------

|                       |         TUPLE         |          MATE       |

-----------------------------------------------------------------------

Local-IP:Port               10.104.227.25:443       10.104.227.28:36052

Remote-IP:Port              10.104.227.28:36052     10.104.227.25:443

Directed Mode             No                       No

Egress method             IP Forwarding            IP Forwarding

VPATH mode                Yes                      Yes                        <-----VPATH connection

WCCP Service|Bucket

Tuple Flags               NON-WCCP|L2|             NON-WCCP|L2|

Intercepting Device (ID):

ID IP address

ID MAC address

ID IP address updates   0                        0

ID MAC address updates  0                        0

Egress Tunnel Dst

VPATH MAC Address       00:02:3D:83:B5:03        00:02:3D:83:B5:03          <-----VPATH MAC address

Memory address            0xffff8101078b1b80       0xffff8101078b1b80

. . .

診斷過小警報

如果沒有為vWAAS裝置分配正確的記憶體和硬碟資源，將顯示以下警報：

vWAAS# show alarms

Critical Alarms:

----------------

None

Major Alarms:

-------------

Alarm ID                 Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1 undersized                  vwaas/model                    memory             <-----Undersized alarm

. . .

如果您使用有效的OVA檔案部署vWAAS，則不應看到此警報。如果您看到此警報，請刪除vWAAS VM並使用有效的OVA檔案重新部署。