目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

了解位置设备上的LED

相关信息

简介

本文档介绍如何解释Cisco 2700定位设备上的LED并查看导致LED更改颜色的事件。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解如何配置基本的思科统一无线网络

- 轻量接入点协议(LWAPP)的基本知识

- 基本了解Cisco 2700无线定位设备

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行固件5.2的Cisco 2700系列定位设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

了解位置设备上的LED

在思科定位设备的前面板上找到LED。

项目编号

描述

1

电源开关

2

预留

3

硬盘指示灯

4

系统 LED

5

USB 端口

6

DVD托盘

在正常操作条件下，定位设备上的LED状态为蓝色。当发生状态更改事件时，LED呈琥珀色闪烁。按机箱正面的按钮使LED变为蓝色，这样，在完整的服务器机架中更容易找到受影响服务器的身份。更改后的状态保持不变；仅状态指示器更改。

颜色

系统状态

蓝色固定

正常运行状态

黄灯闪亮

当发生状态更改事件时，前面板上的系统LED呈琥珀色闪烁。

蓝色闪烁

当发生状态更改事件并用户按(I)按钮时，系统LED在前面板和后面板上呈蓝色闪烁。闪烁的蓝色LED旨在使受影响的服务器更易于查找。

注意：  设备正面的(I)按钮用于关闭或打开硬件的“识别”功能。按(I)按钮打开“识别”功能，这会导致设备正面的I LED和设备背面的I LED闪烁。再次按(I)按钮以关闭“Identify（识别）”功能。

状态变更事件列表如下：

- 打开盖子，打开设备电源

- 电压波动

- 不正确的断电（关闭时不指示软件关闭或直接将其拔掉）

- 风扇速度不正确

- 超出温度或电源容限

请注意，这些状态更改事件大多是轻微的，但它们会触发系统LED闪烁琥珀色。要确切了解发生了哪些状态更改事件，请重新启动设备，输入BIOS并检查日志。在日志菜单中，有一个选项可清除事件，该事件会使系统LED返回稳定蓝色。

要清除位置设备上的事件，请完成以下步骤：

1. 将显示器连接到定位设备背面的VGA端口，将USB键盘连接到前面的USB端口。

2. 按Enter几次。位置设备返回登录提示。

3. 登录后，使用以下命令重新启动设备：

/sbin/shutdown -r now

4. 设备重新启动后，BIOS闪屏会像在任何PC上一样显示；按F2进入设置。

5. 导航菜单到“高级”>“事件日志配置”。选项为“查看事件日志”和“清除所有事件日志”。

6. 审核并清除日志后，导航至Exit > Save Changes并退出。设备重新启动，LED状态恢复正常。

注意：要从CLI关闭设备，请使用以下命令：

/sbin/shutdown now

相关信息

- 思科2700系列无线定位设备部署指南

- 思科位置设备配置指南，版本5.2

- 技术支持和文档 - Cisco Systems