目录

简介

链接

注意井

简介

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13为Cisco IOS XE 17.12.4 FCS、9800无线控制器和接入点提供了重要补丁。

链接

在此处下载Cisco IOS XE 17.12.4ESW13。

- 对于Catalyst 9100系列接入点上的嵌入式无线控制器，请使用C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip

- 对于面向云的Catalyst 9800-CL无线控制器，请使用C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- 对于Catalyst 9800-L无线控制器，请使用C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- 对于Catalyst 9800-40和9800-80无线控制器，请使用C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin

- 17.12.4 ES13版本说明

注意井

客户需要迁移到CCO版本17.12.5（如果可用）。当下一个CCO代码（维护版本）已集成修复时，不会向客户提供此ES分支上的其他错误修复。TAC组织支持此代码。请将此代码的所有评论、建议和问题直接报告给wnbu-escalation@cisco.com。