目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

AirOS WLC上AP关联/取消关联的SNMP陷阱

简介

本文档介绍AireOS WLC为AP关联/取消关联发送的SNMP（简单网络管理器协议）陷阱。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 无线局域网控制器(WLC)

- 访问点 (AP)

- SNMP（简单网络管理器协议）

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解任何步骤的潜在影响。

背景信息

对于每个AP分离/关联事件，WLC必须发送包含以下对象标识符(OID)的SNMP陷阱：

解离陷阱（可变绑定）

1.3.6.1.2.1.1.3.0(sysUpTime)< — 作为第一个变量绑定包含在陷阱中

1.3.6.1.6.1.1.4.1(snmpTrapOID)< — 第二个变量绑定（此值是另一个OID，表示AP解离事件）

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8(bsnAPDisassociated)<— OID，指示事件

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.2.20(bsnAPMacAddrTrapVariable)< — 陷阱组件，AP的基本无线电MAC（介质访问控制）地址

1.3.6.1.4.1.14179.2.2.1.1.3(bsnAPName)< — 陷阱组件

管理信息库(MIB):AIRESPACE-WIRELESS-MIB(除sysUpTime和snmpTrapOID外的所有OID):

关联陷阱（变量绑定）

1.3.6.1.2.1.1.3.0(sysUpTime)< — 作为第一个变量绑定包含在陷阱中

1.3.6.1.6.1.1.4.1(snmpTrapOID)< — 第二个变量绑定（此值是另一个OID，表示AP关联事件）

1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4(ciscoLwappApAssociated)<— OID指示事件

1.3.6.1.4.1.9.513.1.1.1.1.5(cLApName)< — 陷阱组件，AP名称

1.3.6.1.4.1.9.513.1.1.1.1.16(cLApLastRebootReason)< — 陷阱组件（实质上是AP之前断开连接的原因）

1.3.6.1.4.1.9.513.1.1.1.1.36(cLApDataEncryptionStatus)< — 陷阱组件

MIB:CISCO-LWAPP-AP-MIB(除sysUpTime和snmpTrapOID外的所有OID)。

AirOS WLC上AP关联/取消关联的SNMP陷阱

配置

陷阱控制配置可在WLC GUI上使用AP寄存器控制(Management > SNMP > Trap Controls > AP > AP Register)设置。 默认情况下启用该接口。此外，WLC还需要在GUI上配置陷阱接收器(Management > SNMP > Trap Receivers)。

验证AP的关联和分离：

1.特拉普洛格

WLC上的show traplog输出显示关联陷阱和解离陷阱的计数器，以及每个事件的消息，如下所示：

(Cisco Controller) >show trap log

AP Traps Statistics

AP Associated Traps ............... 1

AP Disassociated Traps ............ 1

23 Fri Jun 14 23:32:22 2019 AP 'torres-3802', MAC: 40:01:7a:73:fd:c0 disassoc

iated previously due to AP Reset. Uptime: 0 days,

00 h 02 m 05 s . Reason: controller reboot comman

d.

24 Fri Jun 14 23:29:32 2019 AP Disassociated. Base Radio MAC:40:01:7a:73:fd:c

0 ApName - torres-3802

2.数据包捕获

数据包捕获中将显示取消关联，如图所示：

1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8是OID，用于指示AP已断开连接，后跟AP的基本无线电MAC(40:01:7a:73:fd:c0)和bsn实例的bsnAPMacAddrTrapVariable实例AP名称的APName(torres-3802从十六进制值转换)。

关联将出现在数据包捕获中，如图所示：

1.3.6.1.4.1.9.513.0.4是OID，表示AP连接回WLC，后跟AP名称为cLApName的实例(torres-3802从十六进制值转换)和实例cLApLastRebootReason（在本例中为第4号，表示从WLC手动重新启动）。

在Wireshark过滤器下，可用于SNMP数据包：

1. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8

2. snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4

3. (snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.14179.2.6.3.8或snmp.value.oid == 1.3.6.1.4.1.9.9.513.0.4)和snmp.value.octets == "<AP name>"