目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

从Cisco DNA-C GUI:

通过思科DNA-C调配C9800

步骤1:设计

步骤2:调配

故障排除

简介

本文提供了一个示例配置示例，说明如何通过Cisco DNA-Center添加、管理和调配非交换矩阵Catalyst 9800无线LAN控制器。

先决条件

Catalyst 9800和DNA中心配置的基本知识

要求

有关Catalyst 9800 WLC和Cisco DNA-Center上的解决方案兼容性要求，请参阅软件兼容性矩阵。

使用的组件

16.12.4a版本上的9800-CL。

2.1.2.0版本的思科DNA-Center。

配置

从Cisco DNA-C GUI:

1. 登录思科DNA-C GUI

2. 在网页左上角，单击“hamburger”菜单，单击“Tools”，然后单击“Discovery”：

注意：您也可以使用“Inventory”（资产）菜单发现C9800设备。

3. 在“发现”(Discovery)页面上，点击“添加发现”(Add Discovery):

4. 输入C9800 WLC详细信息

向下滚动以启用CLI/SNMP/HTTP/HTTPS凭证：

NOTE:用户名/密码/SSHv2需要先在设备上配置。

要在“发现”(Discovery)页面上启用NETCONF，请执行以下操作：

NOTE:C9800上的默认NETCONF端口是端口830。

然后按“Discover”（发现）按钮，然后按“Start”（开始）按钮：

注意：您可以安排不同的时间和日期执行发现过程。

如果Cisco DNA中心和9800 WLC上的所有配置都正确，那么Discovery最终应会看到类似以下内容：

确保在“资产”页面验证设备是否处于“托管”状态：

C9800现已添加到思科DNA-C。

通过思科DNA-C调配C9800

步骤1:设计

1. 在Cisco DNA-C主页上，点击Design选项卡

站点映射和楼层规划已添加到“网络层次结构”选项卡。

2. 要添加无线SSID，请点击“网络设置”选项卡并导航至“无线”，然后点击“添加”

向下滚动以访问安全设置并配置PSK密码。

单击“Next”（下一步）选项卡将进入“Wireless Profiles”（无线配置文件）选项卡，在该选项卡中，您将配置要分配给特定站点的无线配置文件。

单击“完成”按钮应添加您刚创建的WLAN和无线策略配置文件。

步骤2:调配

既然WLAN和配置文件已经设计完毕，我们可以将它们调配到相应的WLC。为此，请点击Cisco DNA-C顶部的“调配”选项卡

1. 在“调配”菜单中，您可以在设备清单“过滤”选项下过滤设备名称。

2. 选择您的WLC并将鼠标悬停在“操作”字段上，导航至“调配”

3. 将设备添加到您的站点

4. 在本示例中，AP和WLC位于同一位置，您可以跳过此处的配置和高级配置步骤，从摘要页面进行部署。

验证调配是否成功：

5. 下一步是使用与上述相同的方法来调配您的接入点。

6. 现在，您可以从C9800 GUI>>Configurations>>WLAN验证调配状态

您现在已通过思科DNA-C成功调配WLC/AP

故障排除

从思科DNA-C “sudo rca”，来自集群中“每个”Cisco DNAC的CLI;

从C9800 CLI:

调试:

debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug

show platform software yang-management process

验证所有进程是否正在运行。

如果netconf-yang正在运行，除gnmib外的所有进程都应为UP状态