目录

执行摘要

深入探讨

使用的组件

验证

执行摘要

轻量IOS接入点缓冲组播数据包的容量有限。  组播传输缓冲区在BSSID之间共享。  如果AP上配置了许多WLAN(SSID)，则AP上的语音WLAN可能无法缓冲单个组播音频流，从而导致音频问题。

config wlan multicast buffer AireOS命令可用于为一个或两个WLAN分配额外的缓冲区。

深入探讨

默认情况下，每个无线电上有50个组播缓冲区，可在所有WLAN之间共享（在运行8.3.121.0的AP3502e上验证）。 因此，启用4个SSID后，每个组播队列（即每个WLAN）有12个组播缓冲区可用：

AP3502e# show controller dot11radio0 | begin --\ In-Prog

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          8         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  200    0     158499         0     0        5      2

MC0       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0   12    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0   12    0          8         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

启用10个SSID后，每个WLAN仅有5个组播缓冲区可用：

AP3502e# show controller dot11radio0 | begin --\ In-Prog

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          5         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  200    0     148121         0     0        3      2

MC0       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0    5    0          8         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

对于传统的节能客户端，AP必须缓冲组播直到每个DTIM信标。  如果DTIM为1，这意味着组播的缓冲时间必须达到104毫秒。  （如果DTIM值较高，则组播需要缓冲多个信标间隔。）

正常音频流以20毫秒的采样形式传输 — 换句话说，它以每秒50个数据包的速度传输。  因此，如果单个音频流需要缓冲1/10秒（即信标间隔），则AP必须能够缓冲每个音频流最多5个数据包。

在无线电上启用15个SSID时，默认情况下，每个SSID的组播缓冲区仅有3个数据包。  这意味着，即使使用单个组播音频流，语音样本也会被丢弃，导致音频损坏。  如果传输多个并发组播音频流（或视频流！），结果会更差。

解决方案是在启用组播的WLAN上配置以下命令：

(WLC2504-2)>config wlan multicast buffer enable ?

<buffer number>无线组播缓冲区数(30 ... 60)

(WLC2504-2)>config wlan multicast buffer enable 30 ?

<WLAN id>输入1到16之间的WLAN标识符。

最多可以为两个WLAN配置“wlan multicast buffer enable”。

以下是一个示例，它启用了14个SSID，并为WLAN 1配置了“config wlan multicast buffer enable 60”：

Transmit queues: Limit 2766 Current 0 In-Progress 0 ACQ inserts 47508 deletes 47508 reins 0

---- Active ------ In-Progress --------------- Counts --------------

Cnt  Quo  Bas  Max  Cl  Cnt  Quo  Bas       Sent   Discard  Fail    Retry  Multi

Uplink    0   64    0    0    0    0    5    0          0         0     0        0      0

Voice     0  512    0    0    0    0   60    0          2         0     0        0      0

Video     0 1024    0    0    0    0  200    0          0         0     0        0      0

Best      0 1024    0    0    0    0  140    0      47547         0     0        2      2

MC0       0    0    0    0    0    0   60    0          0         0     0        0      0

MC1       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC2       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC3       0    0    0    0    0    0    3    0          7         0     0        0      0

MC4       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC5       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC6       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC7       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC8       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC9       0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC10      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC11      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC12      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC13      0    0    0    0    0    0    3    0          0         0     0        0      0

MC14      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

MC15      0    0    0    0    0    0    0    0          0         0     0        0      0

Back      0  128    0    0    0    0   35    0          0         0     0        0      0

因此，具有60个缓冲区的WLAN 1能够传输多个音频流的组播流，而其他WLAN每DTIM只能缓冲3个组播帧，因此即使单个音频流也会丢弃数据包。

使用的组件

本演示使用运行AireOS 8.3.121.0和802.11n IOS AP(AP3502e)的无线LAN控制器。其他轻量IOS AP应同样工作；AP-COS AP上的组播缓冲方案尚未验证。

验证

在组播传输期间，首先发出以下AP IOS exec命令：

ap#terminal length 30

然后重复发出以下命令（假设第一个无线电是感兴趣的无线电）：

show controller dot11radio0 |开始 — \正在编程

查看“已发送”和“丢弃”列中显示的增量。  如果Discard快速增加，则组播缓冲可能不足。