目录

简介

工具链接

功能

使用的组件/支持的内容

RF运行状况

主要目标

最差度量选择

数据汇总

RF运行状况指标

同信道邻居利用率

同信道重叠

噪声侧信道

噪声相同信道

同信道干扰

相邻信道干扰

低SNR客户端

无线电利用率

Cleanair干扰源

常见问题解答

要使用此工具，需要加载什么？

如何使用菜单？

是否对来自WLCCA的所有检查/消息进行了转接？

使用WLCCA进行检查的主要区别是什么？

是否可以将信息导出到CSV/XLS中？

我有错误报告/功能请求……

消息中有哪些颜色？

检查是否与WLCCA中的检查相同？

为什么应用程序现在汇总消息？

简介

本文档介绍用于分析无线控制器配置的下一代工具。

工具链接

https://cway.cisco.com/wireless-config-analyzer/

功能

它设计用于云/多平台方案，目前仅支持WLC AireOS操作系统，并规划未来扩展。

- 无线局域网控制器(WLC)“show run-config”、“show tech”、“show log”的解析和分析

- 建议使用“show run-config”，因为它可提供尽可能最好的分析

- WLC配置分析器的新实现。它是应用程序的新重写，具有清理和改进的检查功能

- 当前支持的检查：常规、接入点(AP)、射频(RF)、移动性、安全性、网状网、Flex

- RF摘要：WLC、AP组、Flex组级别的统计信息汇总

- WLC、AP组、Flex组级别的RF运行状况分析

使用的组件/支持的内容

- 单个WLC场景。不支持多个WLC/文件

- WLC 8.0及更高版本。（可以加载旧版本）

- 所有WLC/Mobility Express(ME)硬件类型

- 强烈建议使用“show run-config”文件。也支持sh tech和sh logs，但提供的信息较少

RF运行状况

RF运行状况指标的目的是简化故障排除，并提供“自动化系统”以快速检测或轻松指向不良区域的可能性

基本上，尝试回答“在我的数百个AP中，我首先看哪个位置？”问题

主要目标

RF运行状况是一个介于0和100之间的值，表示一个简单了解的指标，该指标与AP无线电的RF质量状态有关（0%已死，100%已完全正常）

每个不同的RF度量在0-100范围内都有自己的运行状况得分。  0-100规模更容易理解，与之相比，难解的是“连接20个客户端时可能发生RSSI-47上的同信道干扰”或开放式规模度量。

其思想是通过简单关联或算法映射，将不同的RF度量转换为0-100值的多个简单度量。

最差度量选择

当前实施会强制“顶级”AP运行状况成为所有单个射频指标中的最低值，而不是平均值。根据部署类型可以实施不同的总结机制(在高密度上，更重要的是关注同信道/噪声/客户端计数，而在高速部署时，更重要的是关注低客户端信噪比(SNR)和同信道干扰源)

数据汇总

数据按AP或Flex组、按频段、然后按WLC（按此顺序）进行汇总。

汇总级别导致的RF运行状况并不是其内部设备的平均值，因为它会隐藏多个错误场景(0 + 100=50)。根据元素处于良好状态的百分比将其标记为良好/中等/不良，依此类推（如果三分之一的元素处于<40%状态，则将其标记为不良）。

RF运行状况表示“易于理解”的0-100指标，原始数据可通过“RF统计信息”视图获得，涵盖相同的汇总级别。Health部分面向普通管理员/用户，查看快捷，易于理解，并且状态视图对于故障排除/低级别分析非常有用

RF运行状况指标

同信道邻居利用率

这将获取与当前AP在同一信道上运行的AP的列表，并为每个AP加上权重，根据邻居的当前信道利用率与AP的“距离”（附近数据）添加度量。  它将附近的AP与其影响当前AP的活动相关联。每个无线接入点对同一信道的影响也增加了。目标是更接近当前AP（更高RSSI）且信道利用率更高的AP对RF运行状况产生更大的影响

同信道重叠

这将获取当前信道上邻近的Ap的列表，并将它们的当前运行功率（传输功率控制 — TPC）与其当前RF距离（邻近数据）相关联。它会根据相邻Ap的工作功率创建一个关系，这个关系取决于它们在所评估AP的当前工作信道上的重叠量。

目标是表示与具有较高工作功率的当前AP（RSSI较高）相近的Ap对RF运行状况的影响较大，而与它们当前的TX利用率无关。它是对与评估的AP处于同一信道上的所有AP的累积影响

噪声侧信道

此度量将检测到的噪声与当前工作信道的影响与检测到噪声的“信道距离”相关联

它有两种不同的操作模式：

- 在2.4 GHz的情况下：

我们需要根据看到噪声的通道距离来指定降低的影响。同一信道影响100%，下一个信道影响80%，然后是40%，等等。

例如，如果AP在信道1上，则信道5中的噪声影响会降低为20%的影响

然后，将噪声测量值转换为0到100尺度（补偿噪声）。低于–80 dBm的噪音被视为0影响，高于–50 dBm的噪音被视为100%影响

- 在5.0案例中：

如果噪声在侧信道上（AP在100上，噪声在104上），则从检测到的噪声功率电平中减去36（这基于信道掩码对11a操作进行平均）。获得的静态值是“足够好的简化”)。该工具考虑通道接合(40、80、160)

噪声相同信道

前一个程序的扩展。噪声测量转换为0到100标尺（补偿噪声）。低于–80 dBm的噪音被视为0影响，高于–50 dBm的噪音被视为100%影响。没有进行“边信道”减法，因此这基本上是基于上述参数将接收的噪声功率电平直接转换为0-100标度

同信道干扰

类似于噪声关联，但应用于信道上的其他wifi活动。范围不同，因为通常情况下AP可与干扰共存（wifi活动）比与随机噪声共存。值–50被视为100%完全影响，-90被视为0%影响。  在RRM度量中，干扰的值为“时间”百分比。我们将超过30%的时间转换为完全影响(100%),

相邻信道干扰

类似于噪声相关。范围不同，因为通常情况下AP可与干扰共存（wifi活动）比与随机噪声共存。值–50被视为100%完全影响，-90被视为0%影响/干扰在RRM指标中的值为“时间”百分比。我们将超过30%的时间转换为完全影响(100%),

低SNR客户端

目标是将连接在SNR水平不良(<=20dBm)的客户端转换为0到100的级别。

持续拥有高计数低SNR客户端的AP可能指示邻近的AP出现无线电问题（导致AP漫游/使用此无线接入点）、覆盖问题（部署不良）或客户端漫游漏洞（粘性客户端）

对于客户端少于5个的AP，不对其进行评估

无线电利用率

这是无线电使用率的直接转换。使用0表示没有影响，使用60表示完全影响

因此，30%无线电利用率上的AP的射频运行状况无线电利用率将为50%

Cleanair干扰源

此处的目标是将非wifi检测到的设备转换为0-100比例。与信道相比，度量检查设备占空比（40%转换为100%的影响）（信道为100%的影响，2.4中为侧信道方案减少100%的影响），与信号为RSSI相比

常见问题解答

要使用此工具，需要加载什么？

当前：来自AireOS WLC的“show run-config”

或者：“show tech”来自AireOS。计划添加其他文件类型

如何使用菜单？

如果单击每个选项，itl会切换显示/隐藏相应的部分

是否对来自WLCCA的所有检查/消息进行了转接？

除以下情况外，所有检查均已实施：

- 语音审核（即将推出）

- 控制器之间的配置比较

使用WLCCA进行检查的主要区别是什么？

1. 现在，仅当AP无线电处于“客户端服务模式”时，才会检查它们，这意味着AP已启用，客户端模式（非监控、嗅探器等）无线电已启用，并且它有有效的功率和信道设置。RF统计信息也只在此场景中跟踪

2. AP消息和WLC接口、WLAN、移动性消息按ID进行汇总，每个消息计算受影响的各个元素。

是否可以将信息导出到CSV/XLS中？

在当前实现中，不能，尽管您可以将结果复制并粘贴到Excel中

我有错误报告/功能请求……

很好！请写信至:wireless-analyzer@cisco.com

消息中有哪些颜色？

- 红色灯光：错误级别

- 浅黄色：警告级别

- 浅绿色：信息

检查是否与WLCCA中的检查相同？

一般而言，回答应该是肯定的。  我们保留了WLCCA中相同的消息ID。有些消息已经调整或改进，例如，现在总是指无线电插槽编号，而不是2.4或5 GHz无线电，因为AP现在拥有多频段硬件

为什么应用程序现在汇总消息？

其思路是减少消息报告使用的整个屏幕“真实状态”。要正确集成到TAC案例流程，需要此步骤