Contents

Introduction

背景信息

简称

Mop的工作流

在Ultra-M设置的分支交换机

Introduction

本文描述要求的步骤为了替换一台有故障的分支交换机(连结93180YC-EX)在设置的Ultra-M主机StarOS虚拟网络作用(VNFs)。

背景信息

Ultra-M是设计的一个被预先包装的和被验证的虚拟化的便携信息包核心解决方案简化VNFs的配置。 是Ultra-M设置的一部分的服务器被连接到三不同种类的交换机：

- Catalyst交换机

- 分支交换机

- 脊椎交换机

Ultra-M设置的网络拓扑是：

UltraM网络拓扑

Note:网络拓扑是仅表示法，交换机之间的连接也许根据配置的解决方案稍有变化。

本文供熟悉Cisco Ultra-M设置，并且连结交换的Cisco人员使用。

简称

VNF

虚拟网络功能

API

应用程序编程接口

MOP

程序方法

DI

被分配的实例

FTP

文件传输协议

SFTP

获取文件传输协议

BGP

边界网关协议

BFD

双向转发检测

Mop的工作流

替换程序的高级工作流

在Ultra-M设置的分支交换机

在Ultra-M设置，分支交换机处理这些网络：

- OpenStack网络-处理承租人，内部API，存储网络，存储管理网络

- StarOS VNF网络-处理DI网络和业务网

- 上行链路网络-与脊椎交换机的上行链路连接

在Ultra-M设置的每个机架有一个对分支交换机。由分支交换机处理的网络也许有在机架的分支交换机的间冗余。因此，不应该由分支交换机的更换影响网络。

前提：

1. 在您继续进行交换机更换前，请使用配置文件的备份从分支交换机的有使用的ftp/sftp。

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. 检查在交换机运行的当前软件版本并且记录下来它。

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. 检查当前许可证权利。

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. 记录下来物理电缆连接到交换机和端口状态。

POD1-leaf1# show int status

5. 检查端口通道、BGP对等体和BFD相邻的当前状态。

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

交换机替换程序：

1. 在机架上安装新的交换机并且连接电缆到交换机如注释。可以找到交换机安装的步骤： Cisco连结93180YC-EX NX-OS模式硬件安装指南

2. 通过进一步配置的管理IP地址进行对交换机的初始IP配置为了enable (event)访问。步骤为了执行初始IP设置可以是指从： 连接交换机到网络。

3. 检查连结交换机的软件版本并且对早先软件版本的升级/降级： Cisco连结9000系列NX-OS软件升级和降级指南

4. 检查新的连结交换机的许可证级别并且确认它是根据老许可证设置。

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. 调用配置备份到新的交换机。

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. 在您装载备份配置后，请重新载入交换机。

POD1-leaf1# reload

7. 验证端口状态、端口通道、BGP对等体和BFD相邻。

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all