目录

简介

使用的组件

高级系统设计（术语）

全网状拓扑的先导和设置注意事项

全网状（环拓扑）配置

网状网络故障排除

简介

本文档介绍通过GUI配置全网状（环拓扑）设置并将其用于具有CURWB设备的固定基础设施网络。

使用的组件

思科Catalyst IW9167无线电

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

高级系统设计（术语）

口令：在特定网络集群或广播域内的无线电上配置此参数；使他们能够通信和建立连接。该密码对无线电之间传输的信令信息进行加密，便于在数据传输之前形成连接。默认密码为CiscoURWB。

网状ID:网状ID是分配给每个CURWB设备的唯一四组二进制八位数标识符，通常格式为5.a.b.c。这是CURWB设备的MAC地址

网状端：充当核心网络和CURWB网络之间的网关的CURWB无线电或设备。通常，网状终端设备由系统管理员明确指定。但是，如果某无线电具有最低的网状ID号，且集群内未配置其他网状ID，则网络中的其他无线电可自动将其选为网状ID。

网状点：CURWB无线电，作为CURWB网络中的远程单元；向终端设备传输数据

AutoTap:网络环路预防机制使CURWB设备能够检测连接并维护进出网状终端或网络核心的专用入口/出口路由。IW无线电将接收的数据分发到连接的无线电，为防止出现环路，一个端口被阻塞。这种情况通常出现在环形拓扑设计中，或者当来自两个无线电的两个以太网端口连接到同一交换机时，需要阻塞一个以太网端口，而允许另一个以太网端口。

全网状拓扑的先导和设置注意事项

- 与点对点网络相比，全网状/环状拓扑配置通过提供无线冗余提供更高的网络灵活性。

- 理想情况下，每个位置可以使用一个无线电，因为每个无线电有两个接口。但是，为了确保无线冗余和覆盖故障场景，每个位置实际上必须有两个无线电。此设置可确保在一个无线电发生故障时，环拓扑的备用路由可以传送流量。

- 位于汇聚点（通常最靠近核心网络）的无线电必须设置为网状端。

- 网状端用作CURWB无线网络和有线核心网络之间的网关，而其余的无线电作为网状点。必须根据每个无线电执行的功能来指定CURWB无线电角色。

全网状（环拓扑）配置

要创建全网状网络，必须配置以下参数：

1. 常规模式

2. Lan参数

3. 口令、频率、无线电角色

这对于在一个无线电上启用任何其他功能（如VLAN、AES）时，需要在所有无线电上激活这些功能至关重要。

通用模式：无线电模式和IP地址可在此页面中进行配置。仔细选择网状端至关重要，物理上最接近核心网络的无线电通常配置为网状端。

无线电：口令、频率、信道宽度和无线电角色的配置在无线无线电设置中进行。在全网状模式下配置的无线电必须设置为固定模式，而不是Fluidmax主模式或辅助模式。

高级无线电设置：天线编号的选择与现场使用的天线类型一致。此外，可以启用AES加密来保护数据平面。

网状网络故障排除

- 全网状网络扩展了多条点对点链路，形成环状拓扑。与点对点链路类似，无线电必须保持直视范围。所有链路上上行链路和下行链路的RSSI范围都必须介于–45到–65 dBm之间。

- 在全网状网络中，始终存在多条点对点链路，并且每条链路必须以非重叠频率运行，以防止干扰。此外，所有链路必须使用相同的口令。

- 理想情况下，每个位置只需一个无线电设备，因为每个无线电设备有两个接口。但是，为了获得真实的无线冗余并解决潜在的无线电故障，每个位置必须有两个无线电。此设置可确保在一个无线电发生故障时，环拓扑中的备用路由继续传送流量。