目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

检验CLI输出中的伪线

相关信息

简介

本文档介绍URWB模式下IW9165和IW9167无线电上的LNO参数配置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 基本CLI导航和命令

- 了解IW URWB模式无线电

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- IW9165和IW9167无线电

- 工业无线服务

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

大型网络优化(LNO)是第2层和第3层广泛网络中使用的一种功能，其中涉及50个或更多基础设施无线电。URWB无线电设备在通过MPLS协议发送数据时，通过在它们之间构建伪线或标签交换路径(LSP)来相互通信。当网络的大小达到50个或更多基础架构无线电时，在所有无线电之间设置伪线产生的开销将变得很大，并可能影响网络性能。因此，在这些情况下需要启用LNO参数。

LNO启用后，会强制所有基础设施无线电仅建立到基础设施设置的Mesh End的伪线，并禁用BPDU转发。如果禁用LNO，基础设施无线电会建立到网状端以及彼此之间的伪线，从而启用BPDU转发。

配置

无法在无线电的GUI上配置LNO功能。配置此参数需要通过CLI访问基础设施无线电，并具有权限模式访问权限。

要启用LNO，请执行以下操作：

#configure fluidity lno enabled

要禁用LNO，请执行以下操作：

#configure fluidity lno disabled

可以从以下命令的CLI输出验证在无线电之间构建的MPLS隧道：

#show mpls config

网络图

为了理解LNO，我们在此查看一个简单的示例配置，包括3个基础设施无线电（1个网状终端和2个网状点）和1个车辆无线电。

禁用LNO时：

当LNO被禁用时，请检查#show mpls config输出，您可以看到正在构建的伪线，从所有基础设施无线电到其他网状点和网状端。车上架设了导线，不受LNO参数影响。

例如，此处：

Mesh Point 2、建立到Mesh Point 1和Infrastructure Mesh End的隧道。

Mesh Point 1，建立到Mesh Point 2和Infrastructure Mesh End的隧道。

基础设施网状终端建立到网状点1和网状点2的隧道。

启用LNO后：

启用LNO时，请检查#show mpls config输出，您可以看到正在从所有基础设施网状点构建的伪线仅到网状端。车上架设了导线，不受LNO参数影响。

例如，此处：

Mesh Point 2，用于建立到Infrastructure Mesh End的隧道。

Mesh Point 1，用于建立到Infrastructure Mesh End的隧道。

基础设施网状终端建立到网状点1和网状点2的隧道。

检验CLI输出中的伪线

#show可以使用mpls config命令从CLI验证构建的MPLS隧道

禁用LNO时：

网状点1的show mpls config输出示例：

***** LDP Status ***************************

lsps 3

<5.1.2.2 5.1.2.1 1597753317> ESTABLISHED ftn 1 ilm 410000 pi- 12.116292585 ka 0 { 5.1.2.2 5.1.2.1}

<5.1.2.2 5.1.2.3 513847710> ESTABLISHED ftn 3 ilm 410001 pi- 26.201298102 ka 0 { 5.1.2.2 5.1.2.3 }

<5.1.2.2 5.2.1.1 756184397> ESTABLISHED ftn 4 ilm 410002 pi- 26.201318894 ka 0 { 5.1.2.2 5.1.2.3 5.2.1.1 }

输出指示从lsps 3构建的脉冲线的数量，每行表示起始无线电的网状id和结束无线电的网状id。

ftn指示转发表条目的索引。

ilm指示传入标签映射条目索引。

pim单元包含指示伪线状态的标志。

— 表示基础设施

m表示移动无线电（车辆无线电）

{ } 内的信元指示从开始无线电到结束无线电的隧道路径。

启用LNO后：

***** LDP Status ***************************

lsps 2

<5.1.2.2 5.1.2.1 1597753317> ESTABLISHED ftn 1 ilm 410000 pi- 12.116292585 ka 0 { 5.1.2.2 5.1.2.1 }

<5.1.2.2 5.2.1.1 513847710> ESTABLISHED ftn 3 ilm 410001 pim 26.201298102 ka 0 { 5.1.2.2 5.1.2.3 5.2.1.1 }

输出表示从“lsps 2”构建的脉冲线的数量，每行表示起始无线电的网状id和结束无线电的网状id。

ftn指示转发表条目的索引。

ilm指示传入标签映射条目索引。

pim单元包含指示伪线状态的标志。

— 表示基础设施

m表示移动无线电（车辆无线电）

{ }内的信元表示从开始无线电到结束无线电的隧道路径。

相关信息

- 思科技术支持和下载

"'