目录

简介

背景信息

IW9165E天线端口分配

天线安装说明

IW9167天线端口分配

天线安装说明

URWB支持的天线

简介

本文档介绍工业无线接入点上的天线端口分配，特别针对IW9165和IW9167型号。

背景信息

这些AP可作为Wi-Fi 6或思科超可靠无线回程(Cisco URWB)运行。 Wi-Fi 6技术在工业或室外场所带来了更高的密度、更高的吞吐量、更多的信道、更高的能效，以及更高的安全性。Cisco URWB提供超可靠的无线连接，可在无法运行光纤或成本过高的情况下移动资产或扩展网络。

IW9165E天线端口分配

IW9165E系列无线接入点配备两个2x2无线电。

- 5-GHz 2.×射频：20、40和80 MHz信道

- 5/6-GHz 2.×射频：20、40、80和160 MHz信道

天线有4个RP-SMA端口。根据要求，IW9165E可以安装全向天线、定向天线或两者的组合。

如果仅使用一个2x2无线电，则可以使用两个端口1、2或端口3、4。如果同时使用两个2x2无线电，则可以使用具有相同配对的所有4个端口，即端口1、2和端口3、4。端口1、2只能使用5 Ghz，端口3、4在可用时可以同时使用5 Ghz和6 Ghz。

天线安装说明

- 如果全向天线连接到任一无线电台，则每个无线电台的天线必须间隔至少3英尺。（1米）垂直分开，以避免两个无线电之间的干扰。

- 如果两个无线电都连接了定向天线，请将它们间隔至少10英尺。（3米）垂直分开或至少5英尺（1.5米）水平分开，其主梁至少相隔90度。

- 如果两个独立的全向天线连接到任一无线电的两个端口（端口1和2或端口3和4），请至少间隔2.5英寸。（6厘米）分开，以获得最佳性能。

URWB设置支持的天线：

- IW-ANT-OMM-53-N=（5 GHz全向多极化天线）

- IW-ANT-PNL-59-N=（5 GHz双端口双斜面+/-45度极化定向面板天线）

- IW-ANT-SKS-514-Q=（5 GHz定向鲨鱼天线，双斜面+/-45度极化）

- IW-ANT-SKD-513-Q=（5 GHz双向Shark天线，双向+/-45度极化）

IW9167天线端口分配

IW9167E无线接入点有三个4x4无线电，是一个三频AP。

- 2.4 GHz 4x4射频：20 MHz信道

- 5 GHz 4x4射频：20、40、80 MHz信道

- 5/6 GHz 4x4射频：20、40、80和160 MHz信道

AP上有8个N型天线端口。

所有8个N型天线端口均按此处所示的顺序进行标记。

端口1、2、3和4支持2.4 GHz和5 Ghz运行，端口5、6、7和8支持5 Ghz。利用8个端口的组合，可以支持4x4、2x2和1x1的不同配置。

此图像有助于直观地了解8个端口如何用于不同的配置。

1. 如果在两个无线电上使用4x4，则对于无线电使用端口1 2 3 4，对于无线电使用端口5 6 7 8。

2. 如果使用2x2，则端口1 2用于2.4 Ghz，3 4用于5 Ghz，5 6用于5/6 Ghz。

3. 如果使用1x1，则端口1用于2.4 Ghz，端口4用于5 Ghz，端口5用于5/6 Ghz。

在此图中，IW9167E上的全部三个可用无线电配置均已可视化。

1. 如果需要1x1配置，可以使用此配置

无线电

端口

频率

无线电0

1

2.4 GHz

无线电1

4

5 GHz

无线电2

5

5/6 GHz

2. 如果需要2x2配置，可以使用此配置

无线电

端口

频率

无线电0

1、2

2.4 GHz

无线电1

3、4

5 GHz

无线电2

5、6

5/6 GHz

3. 如果需要4x4配置，可以使用此配置

无线电

端口

频率

无线电1

1、2、3、4

2.4/ 5 Ghz

无线电2

5、6、7、8

5/6 GHz

天线安装说明

- 请勿将全向天线直接连接到端口1 - 4和5 - 8。

- 要避免5 GHz无线电之间的干扰，请使用同轴电缆并安装一组至少3英尺的天线。（1米）远离直接连接到机箱的天线。

- 全向天线可以同时连接到端口1 - 4或5 - 8，但不能同时连接到两个5 GHz无线电的天线端口的任何组合。

- 如果将定向天线连接到两个5 GHz无线电，请将它们间隔至少10英尺。（3米）垂直分开或至少5英尺（1.5米）水平分开，其主梁至少相隔90度。

URWB支持的天线

- IW-ANT-OMM-53-N=（5 GHz全向多极化天线）

- IW-ANT-PNL-59-N=（5 GHz双端口双斜面+/-45度极化定向面板天线）

- IW-ANT-SKS-514-Q=（5 GHz定向鲨鱼天线，双斜面+/-45度极化）

- IW-ANT-SKD-513-Q=（5 GHz双向Shark天线，双向+/-45度极化）

- IW-ANT-H90-510-N=（5 GHz双端口双极化喇叭天线）

- FLMESH-HW-ANT-28（5 GHz双端口双斜极化定向面板天线）