目录

简介

背景信息

先决条件

VLAN 设置

配置步骤

本地和管理VLAN场景

CURWB管理VLAN和MPLS封装

实验设置中的VLAN配置

简介

本文档介绍工业无线(IW)接入点上的VLAN配置，以便它们能够通过无线传输标记流量。

背景信息

Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul(CURWB)可让您将远程建筑物（包括固定或移动资产）连接到您的网络。

它提供高数据速率、超低延迟和丢包以及无缝切换。

先决条件

如果要通过无线发送VLAN流量，则需要在集群中的所有接入点上激活VLAN功能。

VLAN功能用于接收和传输无线电上带有VLAN标记的数据包。

这不是默认功能，需要指定无线电安装并激活FM-VLAN许可证。

启用VLAN功能后，用户可以在无线电上编辑两种不同的设置：

- 管理 VLAN

- Native VLAN

VLAN 设置

- 管理 VLAN：管理VLAN ID是VLAN身份标记，通过它可以访问无线电以更改控制平面。管理VLAN有助于通过GUI和CLI对无线电进行管理访问。管理VLAN ID的默认值为“1”，可以更改。

- Native VLAN:传入的无标记数据包使用此VLAN编号进行标记。

- 默认:1

- 如果配置为“0”，则丢弃传入的无标记数据包。

- 如果无线电配置为“网状端”模式，则以配置的本地VLAN标记标记的传入数据包将以无标记方式转发。

配置步骤

1. 激活IW无线电上的VLAN功能。注意：在IW许可模式下，所有功能（带宽除外）开箱即用。

2. 导航到GUI的VLAN选项卡以配置管理VLAN和本征VLAN。

3. 设置管理VLAN ID。

4. 设置本征VLAN ID。无线电使用它来标记未标记的数据包。如果设置为0，则无线电仅丢弃所有未标记的数据包。

集群中所有无线电上的VLAN配置相同，默认情况下，管理和本征VLAN设置为1。您还可以从CLI配置智能VLAN，过程如下：

CLI 配置

#configure vlan management X (where X is an integer from 1 to 1024 and represents the Management Vlan ID)

#configure vlan native Y (where Y is an integer from 1 to 1024 and represents the Native Vlan ID)

#write (to save the configuration)

#reload (to reboot the radio and apply the changes)

注意：可将管理和本征VLAN配置为相同。

本地和管理VLAN场景

此图像描述了无线电转发VLAN标记和本征VLAN工作方式的三个场景。

情形 1：如果无线电上的本征VLAN设置为0，则无线电在接收数据包时丢弃所有未标记的流量。

方案 2：如果两个CURWB无线电上的本征VLAN设置为VLAN 75，并且传入流量具有VLAN 100和无标记流量，则无标记流量在CURWB无线电自身的本征VLAN标记后通过CURWB无线电传输。但是，在离开CURWB无线电并进入公司网络后，所有VLAN 75流量的VLAN标记将被剥离。之后，只有已标记的VLAN 100和未标记的流量。

情形 3：如果CURWB无线电的本征VLAN需要永久标记，因此即使它离开无线电并使用VLAN 200进入公司网络后，远程CURWB无线电也需要使用VLAN 200以外的VLAN。在本示例中，网状终端的本征VLAN为75，而网状点的本征VLAN为200。对于从网状点端始发的未标记流量，该流量被标记为VLAN 200，到达网状端后，本征VLAN不会永久标记为VLAN 2公司网络中的IP地址。

CURWB管理VLAN和MPLS封装

此映像是常见的点对多点架构。  在左侧，网状终端无线电连接到VLAN标记的第2层网络。  CURWB在Prodigy协议内保留第2层（如附注3所示），并将额外的MPLS报头和VLAN标记添加到数据报，然后将数据通过无线发送到右侧的网状点无线电。  在接收网状点端，MPLS和管理报头被剥离，数据显示为另一端的常规标记以太网流量。

实验设置中的VLAN配置

以下是供参考的实验配置示例。

交换机1配置

Switch1#show cdp neighbors

Capability Codes:R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID

MP_TRK_Backhaul Gig 0/23 121 R T IW9165DH- Gig 0

Switch1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK?                 Method Status Protocol

Vlan1未分配是NVRAM管理性关闭

Vlan500 192.168.6.100是手动启动

Vlan581 10.122.136.1是NVRAM启动

GigabitEthernet0/23 unassigned YES unsetup

Switch1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

802.1q中继1上的Gi0/23

Port Vlans allowed on trunk

Gi0/23 500,581

Port Vlans allowed and active in management domain

Gi0/23 500,581

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Gi0/23 500,581

Switch1#show running-config interface g0/23

正在构建配置…

当前配置137 bytes

!

interface GigabitEthernet0/23

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 500,581

switchport mode trunk

结束

无线电1配置：

Radio1#show ip

IP :10.122.136.9

网络:255.255.255.192

网关：10.122.136.1

名称服务器：64.102.6.247

Radio1#show vlan

VLAN 状况:启用

管理VID:581

本地VID:0

RADIO 2配置：

Radio2#show ip

IP :10.122.136.15

网络:255.255.255.192

网关：10.122.136.1

名称服务器：64.102.6.247

Radio2#show vlan

VLAN 状况:启用

管理VID:581

本地VID:0

交换机2配置

Switch2#show cdp neighbors

Capability Codes:        R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

D — 远程，C - CVTA，M — 双端口Mac中继

Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID

Radio2 Gig 1/0/3 135 R T IW9165DH- Gig 0

Switch2#show ip interface brief

Interface IP-Address OK?     Method Status Protocol

Vlan1未分配是NVRAM管理性关闭

Vlan500 192.168.6.101是NVRAM启动

Vlan581 10.122.136.35是NVRAM启动

GigabitEthernet1/0/3未分配YES未设置

Switch2#show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

802.1q中继1上的Gi1/0/3

Port Vlans allowed on trunk

Gi1/0/3 500,581

Port Vlans allowed and active in management domain

Gi1/0/3 500,581

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Gi1/0/3 500,581

Switch2#show running-config interface Gi1/0/3

正在构建配置…

当前配置100 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport trunk allowed vlan 500,581

switchport mode trunk

结束

使用此配置，VLAN 500可以通过无线通信。现在需要注意的是，在第2层网络上配置VLAN时，无法配置第3层/多个子网的流动性。