目录

简介

第2层网状网透明度

CLI 配置

检测并添加以太网类型

GUI 配置

仅允许特定以太网类型

保留以太网类型

以太网1协议

简介

本文档介绍第2层网状透明功能的功能和配置。

第2层网状网透明度

第2层透明是固件版本为17.12.1及更高版本的IW9165和IW9167接入点提供的一项功能。

此功能允许选项阻止或允许通用第2层数据包通过IW网络。自动检测并报告流经IW网络的数据包上的Ether类型。

它支持非IP第2层协议在无线网状网络中无缝传输，扩展了各种工业应用的覆盖范围和功能。

以太网类型是以太网帧中的两个二进制八位数字段，表示负载中封装的是哪种类型的协议。

除保留的Ether类型外，用户还可以选择允许特定的Ether类型、第2层Ether类型和Ethernet-I数据包。数据包过滤在MPLS隧道的入口/出口点完成。

出口点始终是网络的网状端，入口点可以是固定基础设施设置中的网状点，也可以是流动性设置中的车辆无线电。

许多工业设备和系统依赖传统协议（如Modbus、DNP3）或运行在OSI模型第2层的专有协议。  第2层网状透明允许这些设备通过无线网状网络无缝通信，即使它们不是基于IP的。

CLI 配置

检测并添加以太网类型

默认情况下，允许Profinet数据包0x8892的以太网类型和QNet 0x8204的以太网类型。

1. 使用以下命令可以显示检测到的以太类型列表。

MP#show mpls ether-filter

Ether-type   Direction       Description

0x6002       INGRESS         ---

0x86DD       INGRESS         IPv6

0x8035       INGRESS         RARP

2. 可以使用以下命令添加检测到的以太类型或所有可用的以太类型。

MP#config mpls ether-filter allow-list add 0x86DD

MP#write

MP#reload

MP#config mpls ether-filter allow-list add all

MP#write

MP#reload

3. 可以从运行配置中检查添加的以太网类型配置。

MP#show run

4. 也可以从允许列表中删除特定以太网类型。

MP#config mpls ether-filter allow-list delete 0x86DD

MP#write

MP#reload

5. 还可以使用以下命令清除检测到的以太类型。

MP#config mpls ether-filter table clear

GUI 配置

接入点的GUI（在CURWB模式下）也支持相同的配置。 导航到GUI侧面板上高级设置下的以太网过滤器字段。

通过选中所有以太网类型的复选框允许所有以太网类型。

仅允许特定以太网类型

取消选中Allow all ethernet types选项并添加所需的以太网类型。单击Save and Apply执行更改。

单击GUI上的Clear detected选项以清除检测到的以太网类型

保留以太网类型

某些以太网类型是保留的，不能从列表中添加或删除。

任何使用它的尝试都会导致如下所示的错误：

以太网1协议

也可以从CLI或GUI阻止或允许以太网1协议。

MP#config mpls ether-filter ethernet-I block

MP#write

MP#show run

MP#config mpls ether-filter ethernet-I forward

MP#write

MP#show run

在无线电的GUI中，可以选中Allow Ethernet 1 protocols复选框以允许并取消选中该复选框以阻止以太网1帧。单击Save and Apply以应用更改。