目录

简介

本文档介绍使用IoT操作控制面板中的模板在工业无线(IW) AP上配置点对多点网络。

访问物联网设备

IW接入点(AP)（如IW9165和IW9167）可以在CAPWAP或URWB模式下配置。

在URWB模式下配置这些接入点时，可以使用IoT操作控制面板进行配置，也可以在离线模式下本地进行配置。IoT操作控制面板可使用这些链接进行访问，具体取决于租户所在的位置。

https://us.ciscoiot.com

https://eu.ciscoiot.com

登录并选择适当的租户后，在“服务”下选择“工业无线”以访问CURWB无线电的功能集。

手动注册

可以从资产页面将设备手动注册到IoT OD。

选择Add Devices（添加设备），选择已添加设备的PID。上传一个CSV文件时可以同时显示其上设备的序列号和MAC地址；每行都有一个条目。

示例：SN001234，00：f1：ca：00:00:01

SN003457，00：f1：ca：00:00:02

上传后，点击底部的Add devices手动将设备导入控制面板。然后，它们会显示在Inventory（资产）选项卡下。

物联网OD点对多点配置

使用IW916x无线接入点的点对多点设置可以通过物联网设备进行配置，只需几个简单的步骤。考虑三个AP：Radio A作为Mesh End和Radio B和C作为Mesh Points。

1. 设备添加到IoT OD且状态为“联机”后，可以通过选择所需的设备编辑配置。点击设备并导航至“Configuration”（配置）选项卡，选择“Edit”（编辑）按钮更新配置。

2. 对于PTMP配置，在“通用模式”部分中，直接连接到物理网络（无线电A）的AP被配置为网状终端，而连接到终端设备（无线电B和无线电C）的两个AP被配置为网状点。

无线电A配置

无线电B配置

Radio C配置

3. 在“Wireless Radio”（无线电）部分下，所有三个无线电必须配置相同的口令。对于此设置，我们仅对每个IW设备启用一个无线电。启用您选择的无线电（无线电1或无线电2），并确保所有无线电的频率和信道宽度相同。连接天线时，必须使用基于所选无线电的正确外部端口。

在PTMP设置的“无线电”部分中，网状终端无线电A的无线电角色配置为Fluidmax Primary，网状点无线电B和C配置为Fluidmax Secondary。

无线电A配置

无线电B和C配置

4. 当级联拓扑中有多个PTMP部分时，可使用Fluidmax Primary/Secondary模式识别各个集群。Fluidmax primary及其相应的Fluidmax secondary radios的每个集群都分配有一个集群ID。此参数在“Fluidmax”部分配置。在此设置中，集群ID在所有三个无线电上都设置为默认“CiscoURWB”。

编辑配置后，点击底部的“保存”。

5. 现在，可使用“Push IoT OD Configuration”（推送物联网OD配置）按钮，将更新的配置从IoT-OD直接推送到无线电。出现提示后，点击Confirm。设备将重新启动，并可从推送的配置通过IP进行访问。

6. 如果无线电处于“脱机”状态，另一个推送配置的选项是下载配置文件。从Inventory（资产）选项卡中选择一个或多个设备，然后从More Actions（更多操作）下拉菜单中选择Download Selected（下载选定内容）按钮。

下载扩展名为.iwconf的文件。相同的文件可以从IoT-OD选项卡上传到设备的GUI。

可以在Status页面上检查配置。

7. 可以访问Mesh End无线电上的FM-Quadro页面来检查PTP设置的布局。