目录

简介

背景信息

传统CURWB无线电的固件要求

迁移兼容性

从传统FM迁移至思科工业无线（Brownfield方案）

配置传统无线电

协议兼容性

无线兼容性

流动性

Fluidmax

简介

本文档介绍IW AP和传统CURWB无线电的互操作性配置。

背景信息

Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul（以前称为Fluidmesh）FMx500和FMx200无线电设备现在可在同一部署中与思科工业无线接入点（URWB模式下的IW 9167和9165）和IEC6400产品通信。

传统CURWB无线电的固件要求

- FM1200 VOLO(7.10)

- FM3200系列(8.7)

- FM4200系列(8.7)

- FM4200F系列(8.7)

- FM3500系列(9.5)

- FM4500系列(9.5)

- FM4500F系列(9.5)

迁移兼容性

- 棕色场场景要求使用IW 916x AP或IEC6400替换网状端。在混合场景中，如果现有网络使用任何传统FM/CURWB无线电和FM10000或FM1000设备作为网关，则必须使用IW916x设备或IEC6400 Edge计算设备替换。

- 从FM Monitor到IW Monitor:需要安装IW监控器的灰场方案可以从FM监控器升级到维护历史数据的IW监控器。

- 附件自注册：某些FM天线已作为思科天线入网，或替换为较新的型号。其他配件在需要且旧部件停产时由现有的思科型号替换。

- 从FM Racer到IW服务：然后，Racer上支持的所有FM设备将迁移到IoT操作控制面板上的IW服务。迁移到IW服务后，无需实施许可证。

从传统FM迁移至思科工业无线（Brownfield方案）

1. 将传统Fluidmesh设备升级到9.5/8.7防火墙版本

1. 至少升级基础架构端的1个无线电。

2. 验证网络的运行情况。

3. 逐步升级网络的其余部分。

2. 使用IW916x无线电或IEC6400替换网状端（适用于L3场景中的GG和LG）：

1. 通过CLI在旧设备上配置“兼容模式”。

2. 监控网络以平稳运行。

3. 将1个传统Fluidmesh无线电更换为基础设施或车辆上的IW接入点。

1. 监控网络以平稳运行。

2. 根据需要更换任意数量的无线电，然后重复此过程。

配置传统无线电

升级到新固件后，默认情况下禁用兼容模式，设备继续像以前软件版本一样运行。

在传统网络中部署思科工业无线产品之前，必须在每个Fluidmesh设备上启用新的IW兼容模式。这可以通过运行以下CLI命令来完成：

iw-mode enable

write

reboot

协议兼容性

- CDP透明转发被禁用。

可以使用新的“cdp forwarding <enable / disable>”CLI命令覆盖该设置，但建议保持禁用状态。

- LLDP透明转发仅适用于来自URWB设备的数据包（源MAC OUI为40-36-5A）。 来自其他源的数据包将被丢弃。可以使用新的“lldp forwarding <enable / disable>” CLI命令覆盖设置，但建议保留默认设置“legacy-only”。

无线兼容性

与传统产品系列相比，新的IW9165和IW9167对无线信道使用略有不同的配置方案。为使传统设备能够成功建立与IW设备的无线通信，必须以兼容的方式选择频率和信道宽度参数。

在旧设备上启用兼容模式时，本地Web UI和CLI可以协助用户选择与IW兼容的设置。

在Web UI中，兼容的频率在下拉列表中带有“IW”注释，如下图所示：

如果用户尝试配置与IW产品不兼容的信道或频率，则会在CLI上打印警告：

curwb@5.A.B.C:~# wireless frequency 5185

WARNING: setup (5185@40 MHz) not supported by IW mode

请注意，设备不会拒绝无线通道的不兼容设置。

在Fluidmax模式下，禁用令牌传递功能。

流动性

第2层和第3层配置均支持所有流动性功能。关于频率扫描，请确保使用与IW兼容的设置配置通道扫描列表。

此外，如果这是流量应用，则必须配置此更改以确保稳定的连接：

fluidity rate-control standard

write

reboot

Fluidmax

支持所有Fluidmax功能，包括客户端频率扫描和塔式ID。禁用令牌传递设置并启用RTS保护，相当于执行fluidmax token-passing disable CLI命令。

请注意，当禁用兼容模式时，不会自动重新启用令牌传递设置。CLI命令fluidmax token-passing可用于手动更改参数。

同样，RTS设置不会自动恢复，需要手动调整。

FMQuadro

在兼容模式下，在IW网状终端上运行的FMQuadro的更新版本上相应地显示旧设备的设备和链路状态信息。