目录

简介

背景信息

先决条件

安装和运行Docker容器

访问Web UI

数据监控

许可证激活

简介

本文档介绍Cisco FM Monitor及其在Ubuntu服务器上的安装。

背景信息

Cisco FM Monitor是一种网络范围的本地监控工具，允许任何思科超可靠无线回程(URWB)用户主动维护和监控一个或多个无线运营技术(OT)网络。它会实时显示网络中每台Cisco URWB设备的数据和情景警报。该工具是基于虚拟图像的诊断和分析界面，该虚拟图像以Docker格式提供。

先决条件

- CURWB设备固件：

CURWB硬件必须采用更新的固件版本，才能与FM监控器工具兼容。请参阅最新的配置指南，确定特定FM显示器和CURWB固件版本之间的兼容性。 要升级Fluidmesh设备固件，请参阅特定硬件类型的CURWB安装和配置指南的“覆盖和升级设备固件”部分。

- 服务器：

要运行应用的Docker容器，您需要具有这些规格的专用服务器。

最低服务器规格

- 支持的 Web 浏览器:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Apple Safari

- 软件插件

监控传统CURWB硬件需要软件插件，而对于IW硬件，则不需要插件。

- Docker：
在服务器上安装Docker时，必须确保服务器支持虚拟化和二级地址转换(SLAT)。Intel版本的SLAT称为EPT（扩展页表）。"

安装和运行Docker容器

- 在本文档中，我们主要介绍在初始设置期间连接到互联网的Ubuntu服务器上的安装。

- 登录software.cisco.com并将最新的监控映像文件下载到您的服务器。

- 下一步是为服务器安装docker引擎。有关详细信息，请参阅Docker文档，但基本步骤如下：

- 运行此命令可卸载所有冲突的包：

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done

- 设置Docker apt存储库。

> sudo apt-get update

> sudo apt-get install ca-certificates curl

> sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

> sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

> sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

> echo \

"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

> sudo apt-get update

- 安装Docker程序包

请运行此命令以安装最新的docker软件包：

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

- 通过运行hello-world映像，验证Docker引擎安装是否成功

sudo docker run hello-world

sudo docker images

- 现在，已安装docker引擎，请使用以下命令将Cisco FM监视器映像加载到监视器服务器：

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

- 再次运行此命令以确保其已加载。此外，请记下映像ID：

sudo docker images

- 通过执行以下步骤首次运行Docker容器：

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

（其中X是MONITOR Docker映像的映像ID值。）

访问Web UI

- 最后，从您选择的浏览器访问网页。从https://X:Y导航至URL，其中X是服务器的IP地址，Y是配置的主机端口号。

- 现在，在首次安装期间，您需要通过输入您的姓名电邮和密码为FM-Monitor创建脱机帐户。

- 完成后，您可以开始将CURWB设备注册到FM-Monitor。确保服务器IP地址正确。

- 将所有无线电添加到FM监视器后，您就可以在控制面板的主屏幕上看到所有无线电。

- 表视图中还可以进一步详细查看添加到监控器的所有设备。

- 通过导航到设置>设备页面，可以从显示器中删除或添加这些设备。

- 可以根据位置/功能将大量无线电进一步分组到更小的部分，以便从控制面板主页进行更轻松的监控。

数据监控

- 可以实时监控连接，也可以查找历史数据，还可以分析连接以进行故障排除。要从无线电的角度查看性能，需要选择特定的无线电。

许可证激活

您必须先从思科获取并输入激活许可证，然后才能使用FM监控器监控网络。您安装的激活许可证级别决定了可监控的Fluidmesh无线电收发器设备的数量。其范围可以是5到5000个设备。

还提供演示许可证选项。如果激活，演示许可证将保持三个月有效。FM Monitor许可证升级允许您从最初许可的数量中增加在单个许可证下可以监控的设备数量。